162 0 1 0.0404 206 1 1 0.0401 225 2 1 0.0427 261 3 1 0.0490 368 4 1 0.0680 747 5 1 0.155 405 6 1 0.0761 317 7 1 0.0621 272 8 1 0.0529 177 0 2 0.0389 207 1 2 0.0401 232 2 2 0.0447 232 3 2 0.0442 343 4 2 0.0629 449 5 2 0.0819 448 6 2 0.0885 485 7 2 0.110 331 8 2 0.0659 167 0 3 0.0333 201 1 3 0.0422 233 2 3 0.0455 203 3 3 0.0395 332 4 3 0.0617 471 5 3 0.0894 702 6 3 0.158

1293 7 3 0.464 388 8 3 0.0816 113 0 4 0.0252 144 1 4 0.0349 256 2 4 0.0549 244 3 4 0.0505 270 4 4 0.0553 611 5 4 0.118

1682 6 4 0.406

1352 7 4 0.421 440 8 4 0.0905 64 0 5 0.0158 154 1 5 0.0966 225 2 5 0.0579 238 3 5 0.0581 289 4 5 0.0606 650 5 5 0.134

1597 6 5 0.425 646 7 5 0.161 276 8 5 0.0758 69 0 6 0.0263 321 1 6 0.122 283 2 6 0.111 455 3 6 0.171 350 4 6 0.0766 667 5 6 0.124 753 6 6 0.132 471 7 6 0.111 424 8 6 0.134 77 0 7 0.0385 768 1 7 0.192 928 2 7 0.228 715 3 7 0.266 413 4 7 0.0857 660 5 7 0.138 754 6 7 0.158 501 7 7 0.157 938 8 7 0.244 87 0 8 0.0303 437 1 8 0.152

1136 2 8 0.258 493 3 8 0.176 432 4 8 0.0987 665 5 8 0.142 765 6 8 0.130 411 7 8 0.104 275 8 8 0.0939 84 0 9 0.0481

1085 1 9 0.218 610 2 9 0.163 654 3 9 0.166

1166 4 9 0.279

1136 5 9 0.299 940 6 9 0.208 369 7 9 0.138 262 8 9 0.0750 508 0 10 0.113 439 1 10 0.129 301 2 10 0.0887 972 3 10 0.223

1141 4 10 0.285

1615 5 10 0.404

1702 6 10 0.292

1034 7 10 0.333 166 8 10 0.0816 297 0 11 0.0763 243 1 11 0.0702 531 2 11 0.121 751 3 11 0.173 826 4 11 0.203

1174 5 11 0.288

1276 6 11 0.233

1182 7 11 0.267 315 8 11 0.0715 191 0 12 0.0439 348 1 12 0.0771 459 2 12 0.105 433 3 12 0.101 533 4 12 0.122 815 5 12 0.193 946 6 12 0.182 670 7 12 0.150 248 8 12 0.0606 275 0 13 0.0592 215 1 13 0.0485 340 2 13 0.0764 332 3 13 0.0725 379 4 13 0.0860 552 5 13 0.126 488 6 13 0.106 423 7 13 0.0906 251 8 13 0.0555 151 0 14 0.0344 276 1 14 0.0571 250 2 14 0.0526 273 3 14 0.0580 324 4 14 0.0702 387 5 14 0.0797 385 6 14 0.0771 289 7 14 0.0603 120 8 14 0.0301 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4