17 0 1 0.173 28 1 1 0.165 2 2 1 0.0494 0 3 1 0.0367 0 4 1 0.0380 0 5 1 0.0299 0 6 1 0.0238 0 7 1 0.0167 0 8 1 0.0185 23 0 2 0.167 22 1 2 0.128 7 2 2 0.0812 1 3 2 0.0427 2 4 2 0.0423 0 5 2 0.0396 0 6 2 0.0330 0 7 2 0.0267 0 8 2 0.0278 23 0 3 0.146 10 1 3 0.0807 11 2 3 0.0812 11 3 3 0.0775 7 4 3 0.0646 3 5 3 0.0490 0 6 3 0.0399 0 7 3 0.0413 0 8 3 0.0349 11 0 4 0.0915 11 1 4 0.0734 16 2 4 0.102 52 3 4 0.279 19 4 4 0.109 5 5 4 0.0527 0 6 4 0.0407 7 7 4 0.139 0 8 4 0.0285 9 0 5 0.0796 14 1 5 0.0894 33 2 5 0.204 320 3 5 3.03 41 4 5 0.258 6 5 5 0.0653 0 6 5 0.0510 17 7 5 0.249 0 8 5 0.0657 9 0 6 0.0765 12 1 6 0.0814 35 2 6 0.212 343 3 6 2.75 45 4 6 0.254 20 5 6 0.138 11 6 6 0.240 77 7 6 0.445 1 8 6 0.0923 8 0 7 0.0654 10 1 7 0.0775 23 2 7 0.132 107 3 7 0.503 34 4 7 0.166 20 5 7 0.155 12 6 7 0.174 77 7 7 0.403 1 8 7 0.0609 5 0 8 0.0607 11 1 8 0.120 17 2 8 0.121 95 3 8 0.788 74 4 8 0.549 47 5 8 0.272 10 6 8 0.0847 0 7 8 0.0768 0 8 8 0.0433 10 0 9 0.0669 15 1 9 0.189 31 2 9 0.150 79 3 9 0.386 36 4 9 0.186 14 5 9 0.0852 7 6 9 0.0632 2 7 9 0.0477 0 8 9 0.0414 6 0 10 0.0896 14 1 10 0.175 27 2 10 0.135 39 3 10 0.182 25 4 10 0.126 15 5 10 0.0886 12 6 10 0.0773 10 7 10 0.0705 7 8 10 0.0679 10 0 11 0.283 15 1 11 0.105 25 2 11 0.125 32 3 11 0.155 27 4 11 0.127 20 5 11 0.104 16 6 11 0.0900 16 7 11 0.0948 14 8 11 0.0857 16 0 12 0.268 15 1 12 0.0910 26 2 12 0.128 33 3 12 0.152 30 4 12 0.140 27 5 12 0.125 22 6 12 0.110 24 7 12 0.116 18 8 12 0.101 20 0 13 0.247 13 1 13 0.0853 23 2 13 0.120 29 3 13 0.142 29 4 13 0.139 27 5 13 0.131 26 6 13 0.125 23 7 13 0.113 17 8 13 0.103 7 0 14 0.106 12 1 14 0.0845 23 2 14 0.119 26 3 14 0.136 27 4 14 0.132 28 5 14 0.133 24 6 14 0.124 22 7 14 0.116 19 8 14 0.107 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4