21 0 1 0.154 23 1 1 0.134 19 2 1 0.120 17 3 1 0.106 16 4 1 0.108 14 5 1 0.101 11 6 1 0.0932 9 7 1 0.0841 8 8 1 0.0805 28 0 2 0.162 29 1 2 0.154 22 2 2 0.127 22 3 2 0.121 21 4 2 0.121 22 5 2 0.128 19 6 2 0.116 14 7 2 0.0996 12 8 2 0.0937 36 0 3 0.193 48 1 3 0.252 31 2 3 0.160 24 3 3 0.136 42 4 3 0.705 66 5 3 0.839 33 6 3 0.324 18 7 3 0.116 15 8 3 0.107 45 0 4 0.239 146 1 4 1.69 40 2 4 0.220 28 3 4 0.157 71 4 4 0.434 186 5 4 2.49 61 6 4 0.319 22 7 4 0.133 16 8 4 0.116 49 0 5 0.265 150 1 5 1.30 48 2 5 0.251 35 3 5 0.182 74 4 5 0.340 141 5 5 1.78 68 6 5 0.305 31 7 5 0.162 22 8 5 0.130 55 0 6 0.281 78 1 6 0.385 50 2 6 0.251 51 3 6 0.257 80 4 6 0.349 127 5 6 1.03 74 6 6 0.325 40 7 6 0.192 24 8 6 0.144 55 0 7 0.267 60 1 7 0.298 53 2 7 0.256 55 3 7 0.255 84 4 7 0.383 130 5 7 1.15 79 6 7 0.390 45 7 7 0.242 17 8 7 0.125 68 0 8 0.376 67 1 8 0.313 64 2 8 0.295 69 3 8 0.308 85 4 8 0.400 121 5 8 0.767 137 6 8 0.938 57 7 8 0.265 32 8 8 0.167 88 0 9 0.580 82 1 9 0.383 95 2 9 0.427 98 3 9 0.411 97 4 9 0.469 128 5 9 0.760 189 6 9 2.10 61 7 9 0.293 41 8 9 0.200 164 0 10 0.830 117 1 10 0.581 810 2 10 6.67 171 3 10 2.57 115 4 10 0.858 126 5 10 0.913 88 6 10 0.430 72 7 10 0.370 55 8 10 0.298

2145 0 11 15.6 161 1 11 1.07 642 2 11 9.41 503 3 11 3.19 126 4 11 0.987 109 5 11 0.572 293 6 11 1.47 119 7 11 0.816 66 8 11 0.339 273 0 12 4.50 141 1 12 1.09 219 2 12 1.64 398 3 12 2.61 453 4 12 3.19 193 5 12 3.20

1382 6 12 7.09 196 7 12 1.83 88 8 12 0.652 165 0 13 0.762 106 1 13 0.601 216 2 13 0.940 244 3 13 1.10 244 4 13 1.23 163 5 13 1.10 363 6 13 1.68 332 7 13 1.53 267 8 13 1.13 48 0 14 0.246 43 1 14 0.220 52 2 14 0.267 73 3 14 0.369 104 4 14 0.541 78 5 14 0.607 47 6 14 0.492 39 7 14 0.369 33 8 14 0.248 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4