7 0 1 0.0941 17 1 1 0.108 11 2 1 0.0727 6 3 1 0.0509 3 4 1 0.0443 0 5 1 0.0384 0 6 1 0.0351 0 7 1 0.0303 0 8 1 0.0299 13 0 2 0.1000 68 1 2 0.369 29 2 2 0.156 8 3 2 0.0542 5 4 2 0.0464 3 5 2 0.0416 1 6 2 0.0361 0 7 2 0.0366 0 8 2 0.0319 20 0 3 0.121 209 1 3 2.39 54 2 3 0.374 12 3 3 0.0699 8 4 3 0.0583 7 5 3 0.0519 2 6 3 0.0463 1 7 3 0.0441 0 8 3 0.0411 25 0 4 0.124 77 1 4 0.363 38 2 4 0.181 15 3 4 0.0776 10 4 4 0.0612 7 5 4 0.0552 4 6 4 0.0520 2 7 4 0.0446 0 8 4 0.0412 21 0 5 0.111 37 1 5 0.161 29 2 5 0.122 17 3 5 0.0861 11 4 5 0.0691 8 5 5 0.0613 5 6 5 0.0519 1 7 5 0.0455 0 8 5 0.0337 27 0 6 0.123 36 1 6 0.147 36 2 6 0.139 25 3 6 0.104 19 4 6 0.0901 18 5 6 0.0867 8 6 6 0.0597 4 7 6 0.0484 0 8 6 0.0346 89 0 7 0.519 42 1 7 0.160 50 2 7 0.178 37 3 7 0.144 49 4 7 0.417 80 5 7 0.690 15 6 7 0.0892 5 7 7 0.0548 0 8 7 0.0269 155 0 8 1.59 68 1 8 0.287 127 2 8 0.815 90 3 8 0.742 64 4 8 0.470 107 5 8 0.729 36 6 8 0.186 12 7 8 0.0801 0 8 8 0.0239 56 0 9 0.256 93 1 9 0.832 93 2 9 2.45

1550 3 9 6.17 204 4 9 3.77 200 5 9 1.43 81 6 9 0.636 22 7 9 0.394 0 8 9 0.0503 19 0 10 0.140 60 1 10 0.316 75 2 10 0.324 49 3 10 0.207 27 4 10 0.136 26 5 10 0.143 10 6 10 0.0705 0 7 10 0.0379 0 8 10 0.0250 83 0 11 0.370 84 1 11 0.359 47 2 11 0.216 21 3 11 0.105 21 4 11 0.107 19 5 11 0.0977 0 6 11 0.0372 0 7 11 0.0300 0 8 11 0.0310 35 0 12 0.177 35 1 12 0.169 19 2 12 0.104 14 3 12 0.0851 19 4 12 0.101 9 5 12 0.0693 0 6 12 0.0251 0 7 12 0.0243 0 8 12 0.0217 17 0 13 0.109 12 1 13 0.0780 13 2 13 0.0779 16 3 13 0.0895 10 4 13 0.0711 0 5 13 0.0401 0 6 13 0.0140 0 7 13 0.0156 0 8 13 0.0119 5 0 14 0.0642 11 1 14 0.0710 17 2 14 0.0900 11 3 14 0.0742 7 4 14 0.0601 0 5 14 0.0239 0 6 14 0.0141 0 7 14 0.0155 0 8 14 0.0158 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4