58 0 1 0.0227 106 1 1 0.0295 93 2 1 0.0260 81 3 1 0.0235 79 4 1 0.0225 78 5 1 0.0226 79 6 1 0.0225 80 7 1 0.0225 80 8 1 0.0227 70 0 2 0.0231 228 1 2 0.0799 127 2 2 0.0375 80 3 2 0.0226 77 4 2 0.0220 78 5 2 0.0219 77 6 2 0.0219 79 7 2 0.0219 81 8 2 0.0225 82 0 3 0.0235 473 1 3 0.257 144 2 3 0.0494 57 3 3 0.0167 69 4 3 0.0198 73 5 3 0.0202 68 6 3 0.0192 70 7 3 0.0199 76 8 3 0.0211 85 0 4 0.0232 157 1 4 0.0413 105 2 4 0.0392 50 3 4 0.0145 63 4 4 0.0182 53 5 4 0.0160 39 6 4 0.0122 39 7 4 0.0125 44 8 4 0.0137 54 0 5 0.0160 74 1 5 0.0203 77 2 5 0.0303 52 3 5 0.0155 71 4 5 0.0223 48 5 5 0.0152 14 6 5 0.00680 25 7 5 0.00912 31 8 5 0.0108 26 0 6 0.00920 42 1 6 0.0129 52 2 6 0.0215 66 3 6 0.0205 88 4 6 0.0275 53 5 6 0.0181 25 6 6 0.00944 19 7 6 0.00808 32 8 6 0.0118 19 0 7 0.00815 25 1 7 0.00942 47 2 7 0.0227 329 3 7 0.163 191 4 7 0.0899 82 5 7 0.0306 37 6 7 0.0130 20 7 7 0.00914 33 8 7 0.0123 13 0 8 0.00630 23 1 8 0.0138 112 2 8 0.0679 448 3 8 0.167 781 4 8 0.261 156 5 8 0.0634 45 6 8 0.0157 18 7 8 0.00893 38 8 8 0.0133 20 0 9 0.00850 76 1 9 0.0323 228 2 9 0.135 563 3 9 0.202 386 4 9 0.138 253 5 9 0.0931 275 6 9 0.182 28 7 9 0.0149 42 8 9 0.0191 19 0 10 0.00968 112 1 10 0.0393 250 2 10 0.0917 688 3 10 0.414 358 4 10 0.196 226 5 10 0.108 105 6 10 0.0922 24 7 10 0.00959 51 8 10 0.0213 23 0 11 0.00858 71 1 11 0.0268 346 2 11 0.0841 274 3 11 0.0779 202 4 11 0.0577 129 5 11 0.0427 140 6 11 0.0374 26 7 11 0.0103 28 8 11 0.0165 23 0 12 0.00781 60 1 12 0.0170 123 2 12 0.0370 132 3 12 0.0397 103 4 12 0.0310 47 5 12 0.0251 19 6 12 0.00961 15 7 12 0.00599 13 8 12 0.00581 42 0 13 0.0130 77 1 13 0.0210 77 2 13 0.0207 57 3 13 0.0162 44 4 13 0.0130 10 5 13 0.00488 11 6 13 0.00552 12 7 13 0.00574 13 8 13 0.00589 38 0 14 0.0123 53 1 14 0.0154 58 2 14 0.0166 48 3 14 0.0142 42 4 14 0.0125 24 5 14 0.00835 7 6 14 0.00442 12 7 14 0.00532 13 8 14 0.00588 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4