4 0 1 6.92 5 1 1 9.10 12 2 1 19.5 23 3 1 35.9 29 4 1 45.7 48 5 1 496 258 6 1 2.32E3

2756 7 1 5.04E3

2208 8 1 5.36E3 114 9 1 871 42 10 1 227 32 11 1 49.5 18 12 1 28.0 7 13 1 12.9 5 14 1 8.71 4 15 1 7.19 6 0 2 8.70 12 1 2 18.4 24 2 2 34.4 32 3 2 98.0 671 4 2 2.79E3

1691 5 2 1.98E3

2157 6 2 2.71E3

2276 7 2 2.68E3

2061 8 2 2.69E3 832 9 2 1.72E3 843 10 2 2.34E3 149 11 2 303 28 12 2 52.5 18 13 2 27.0 8 14 2 12.8 6 15 2 7.90 9 0 3 12.5 20 1 3 29.1 26 2 3 42.3 391 3 3 1.90E3

2434 4 3 2.95E3

2536 5 3 4.28E3

2316 6 3 4.40E3

2340 7 3 4.23E3

2368 8 3 4.36E3

2505 9 3 4.72E3

3129 10 3 5.18E3

2940 11 3 3.63E3 140 12 3 220 24 13 3 38.2 14 14 3 21.3 7 15 3 9.25 14 0 4 18.9 22 1 4 30.5 61 2 4 273 1718 3 4 2.30E3

2485 4 4 4.56E3

1968 5 4 3.72E3

1660 6 4 3.17E3

1565 7 4 2.96E3

1611 8 4 2.99E3

1774 9 4 3.27E3

2053 10 4 3.88E3

3376 11 4 5.41E3 299 12 4 1.43E3 43 13 4 101 21 14 4 30.6 10 15 4 13.1 16 0 5 25.1 25 1 5 39.4 536 2 5 1.69E3

2636 3 5 4.46E3

2082 4 5 3.85E3

1587 5 5 3.00E3

1382 6 5 2.57E3

1346 7 5 2.45E3

1399 8 5 2.52E3

1569 9 5 2.81E3

1901 10 5 3.38E3

2430 11 5 4.60E3 548 12 5 2.34E3 111 13 5 246 26 14 5 39.2 11 15 5 18.0 15 0 6 26.8 24 1 6 53.6 507 2 6 2.09E3

2586 3 6 4.49E3

1910 4 6 3.52E3

1541 5 6 2.81E3

1366 6 6 2.44E3

1345 7 6 2.35E3

1410 8 6 2.45E3

1642 9 6 2.83E3

2052 10 6 3.50E3

2547 11 6 4.39E3

2215 12 6 3.31E3 124 13 6 245 26 14 6 45.1 12 15 6 22.3 15 0 7 23.0 26 1 7 70.5 811 2 7 2.41E3

2657 3 7 4.59E3

2094 4 7 3.68E3

1707 5 7 2.99E3

1623 6 7 2.79E3

1657 7 7 2.79E3

1768 8 7 2.95E3

2100 9 7 3.44E3

2606 10 7 4.28E3

3231 11 7 5.37E3

3625 12 7 4.60E3 116 13 7 259 24 14 7 40.6 13 15 7 18.4 16 0 8 22.9 26 1 8 47.8 691 2 8 2.04E3

3015 3 8 5.02E3

2637 4 8 4.43E3

2197 5 8 3.76E3

2284 6 8 3.73E3

2549 7 8 4.05E3

2807 8 8 4.44E3

3181 9 8 5.05E3

3720 10 8 6.01E3

4719 11 8 7.54E3

2533 12 8 4.77E3 115 13 8 260 24 14 8 37.4 13 15 8 17.7 14 0 9 20.0 21 1 9 32.9 288 2 9 839 3689 3 9 5.48E3

3768 4 9 6.03E3

3253 5 9 5.38E3

3385 6 9 5.42E3

4034 7 9 6.33E3

4745 8 9 7.46E3

5480 9 9 8.67E3

6156 10 9 9.82E3

7244 11 9 1.16E4 228 12 9 2.49E3 84 13 9 176 22 14 9 32.4 10 15 9 15.4 11 0 10 15.7 23 1 10 32.7 41 2 10 189 710 3 10 2.76E3

5241 4 10 7.98E3

5612 5 10 8.64E3

5617 6 10 9.02E3

6470 7 10 1.02E4

8338 8 10 1.31E4

10272 9 10 1.56E4

11591 10 10 1.72E4

9875 11 10 1.21E4 220 12 10 1.01E3 36 13 10 82.6 18 14 10 27.1 7 15 10 10.5 9 0 11 12.0 19 1 11 28.0 30 2 11 43.5 83 3 11 281 483 4 11 2.53E3 978 5 11 3.27E3

8437 6 11 9.36E3

11358 7 11 1.62E4

13715 8 11 1.82E4

12926 9 11 9.96E3 331 10 11 4.89E3 290 11 11 1.18E3 68 12 11 201 27 13 11 38.3 14 14 11 19.2 7 15 11 9.16 8 0 12 10.1 12 1 12 16.1 21 2 12 29.6 26 3 12 38.8 46 4 12 176 309 5 12 666 410 6 12 940 416 7 12 925 315 8 12 932 347 9 12 575 234 10 12 511 60 11 12 159 33 12 12 46.6 20 13 12 28.1 10 14 12 13.5 8 15 12 10.2