0 0 1 0.0456 2 1 1 0.0536 2 2 1 0.0551 5 3 1 0.0632 5 4 1 0.0662 6 5 1 0.0728 10 6 1 0.0817 13 7 1 0.100 24 8 1 0.141 1 0 2 0.0483 4 1 2 0.0540 5 2 2 0.0583 6 3 2 0.0630 6 4 2 0.0707 10 5 2 0.0806 13 6 2 0.0951 18 7 2 0.115 31 8 2 0.165 2 0 3 0.0533 4 1 3 0.0572 3 2 3 0.0634 7 3 3 0.0692 7 4 3 0.0752 10 5 3 0.0871 14 6 3 0.102 20 7 3 0.131 36 8 3 0.194 2 0 4 0.0523 4 1 4 0.0579 5 2 4 0.0588 7 3 4 0.0709 8 4 4 0.0774 11 5 4 0.0902 16 6 4 0.109 31 7 4 0.169 110 8 4 0.628 6 0 5 0.0630 6 1 5 0.0643 8 2 5 0.0732 9 3 5 0.0838 15 4 5 0.0973 15 5 5 0.100 21 6 5 0.124 55 7 5 0.276

1148 8 5 5.81 8 0 6 0.0706 7 1 6 0.0636 7 2 6 0.0677 11 3 6 0.0839 55 4 6 0.907 24 5 6 0.137 25 6 6 0.139 150 7 6 2.09 144 8 6 0.962 7 0 7 0.0655 7 1 7 0.0657 9 2 7 0.0726 18 3 7 0.112 186 4 7 1.77 43 5 7 0.247 27 6 7 0.149 138 7 7 1.59 75 8 7 0.511 5 0 8 0.0639 8 1 8 0.0693 12 2 8 0.0808 33 3 8 0.170 104 4 8 0.658 70 5 8 0.306 29 6 8 0.153 43 7 8 0.221 38 8 8 0.193 6 0 9 0.0607 10 1 9 0.0731 15 2 9 0.0952 41 3 9 0.194 75 4 9 0.428 71 5 9 0.306 37 6 9 0.175 38 7 9 0.242 50 8 9 0.335 7 0 10 0.0686 16 1 10 0.104 24 2 10 0.160 46 3 10 0.272 66 4 10 0.391 70 5 10 0.310 45 6 10 0.223 44 7 10 0.290 38 8 10 0.306 8 0 11 0.0698 22 1 11 0.160 30 2 11 0.156 51 3 11 0.397 62 4 11 0.375 73 5 11 0.415 66 6 11 1.44 46 7 11 0.284 16 8 11 0.123 40 0 12 0.267 99 1 12 0.731 122 2 12 1.35 143 3 12 1.53 250 4 12 2.64 337 5 12 3.04 305 6 12 1.58 76 7 12 0.613 34 8 12 0.203 46 0 13 0.238 83 1 13 0.428 132 2 13 0.755 128 3 13 1.16 754 4 13 2.88 509 5 13 1.90 107 6 13 0.939 43 7 13 0.419 31 8 13 0.184 31 0 14 0.174 26 1 14 0.144 23 2 14 0.125 37 3 14 0.189 52 4 14 0.250 49 5 14 0.243 45 6 14 0.239 23 7 14 0.138 27 8 14 0.166 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4