47 0 1 0.0185 74 1 1 0.0219 80 2 1 0.0228 81 3 1 0.0227 74 4 1 0.0214 69 5 1 0.0202 62 6 1 0.0183 55 7 1 0.0162 40 8 1 0.0126 22 9 1 0.00967 25 0 2 0.0114 57 1 2 0.0181 103 2 2 0.0509 129 3 2 0.0874 77 4 2 0.0225 61 5 2 0.0181 45 6 2 0.0140 43 7 2 0.0135 28 8 2 0.0102 18 9 2 0.00827 3 0 3 0.00375 15 1 3 0.00784 101 2 3 0.0597 131 3 3 0.0341 81 4 3 0.0226 29 5 3 0.0102 23 6 3 0.0105 18 7 3 0.00745 14 8 3 0.00646 15 9 3 0.00672 4 0 4 0.00322 26 1 4 0.00977 89 2 4 0.0420 231 3 4 0.114 103 4 4 0.0299 19 5 4 0.00753 12 6 4 0.00704 10 7 4 0.00487 10 8 4 0.00505 6 9 4 0.00457 3 0 5 0.00275 32 1 5 0.0125 57 2 5 0.0381 319 3 5 0.198 85 4 5 0.0261 12 5 5 0.00542 9 6 5 0.00595 8 7 5 0.00450 9 8 5 0.00486 8 9 5 0.00540 7 0 6 0.00414 27 1 6 0.00986 72 2 6 0.0285 98 3 6 0.0329 70 4 6 0.0212 21 5 6 0.0163 27 6 6 0.0109 15 7 6 0.00619 21 8 6 0.0122 30 9 6 0.0142 6 0 7 0.00347 17 1 7 0.00649 160 2 7 0.0619 175 3 7 0.107 199 4 7 0.0901 76 5 7 0.0358 96 6 7 0.0266 42 7 7 0.0122 66 8 7 0.0262 45 9 7 0.0184 10 0 8 0.00425 22 1 8 0.00708 51 2 8 0.0210 64 3 8 0.0307 52 4 8 0.0261 44 5 8 0.0176 25 6 8 0.00806 16 7 8 0.00584 14 8 8 0.00573 24 9 8 0.00933 41 0 9 0.0118 44 1 9 0.0126 46 2 9 0.0129 47 3 9 0.0134 45 4 9 0.0127 44 5 9 0.0125 36 6 9 0.0110 33 7 9 0.0100 26 8 9 0.00782 26 9 9 0.00782 100 0 10 0.0256 104 1 10 0.0264 102 2 10 0.0258 103 3 10 0.0260 102 4 10 0.0257 96 5 10 0.0246 94 6 10 0.0236 93 7 10 0.0234 70 8 10 0.0181 60 9 10 0.0155 202 0 11 0.0485 204 1 11 0.0489 204 2 11 0.0487 201 3 11 0.0479 191 4 11 0.0455 198 5 11 0.0474 189 6 11 0.0452 163 7 11 0.0400 121 8 11 0.0302 105 9 11 0.0262 332 0 12 0.0775 340 1 12 0.0792 341 2 12 0.0792 336 3 12 0.0783 311 4 12 0.0723 283 5 12 0.0657 291 6 12 0.0672 274 7 12 0.0618 133 8 12 0.0384 56 9 12 0.0182 482 0 13 0.111 477 1 13 0.109 474 2 13 0.109 491 3 13 0.112 459 4 13 0.104 413 5 13 0.0901 381 6 13 0.0815 327 7 13 0.0771 319 8 13 0.0732 213 9 13 0.0610 600 0 14 0.142 635 1 14 0.146 625 2 14 0.143 608 3 14 0.138 597 4 14 0.132 619 5 14 0.135 621 6 14 0.142 583 7 14 0.133 477 8 14 0.102 481 9 14 0.104