38 0 1 0.0132 65 1 1 0.0153 127 2 1 0.0385 918 3 1 0.338 352 4 1 0.140 81 5 1 0.0159 62 6 1 0.0125 64 7 1 0.0130 52 8 1 0.0119 22 9 1 0.00798 37 0 2 0.0100 91 1 2 0.0309 125 2 2 0.0330 360 3 2 0.105 190 4 2 0.0394 77 5 2 0.0156 63 6 2 0.0128 66 7 2 0.0138 60 8 2 0.0132 36 9 2 0.0111 59 0 3 0.0141 138 1 3 0.114 187 2 3 0.0685 282 3 3 0.133 162 4 3 0.0402 81 5 3 0.0213 55 6 3 0.0123 69 7 3 0.0205 61 8 3 0.0152 117 9 3 0.0620 80 0 4 0.0175 84 1 4 0.0169 156 2 4 0.0395 235 3 4 0.0685 330 4 4 0.0701 182 5 4 0.0365 107 6 4 0.0220 104 7 4 0.0444 78 8 4 0.0277

1649 9 4 0.543 104 0 5 0.0188 111 1 5 0.0189 139 2 5 0.0235 570 3 5 0.0946 255 4 5 0.0610 231 5 5 0.0404 162 6 5 0.0285 117 7 5 0.0205 101 8 5 0.0184 99 9 5 0.0290 107 0 6 0.0181 121 1 6 0.0201 134 2 6 0.0219 453 3 6 0.0711 375 4 6 0.0571 125 5 6 0.0205 184 6 6 0.0309 155 7 6 0.0264 117 8 6 0.0205 97 9 6 0.0185 91 0 7 0.0157 102 1 7 0.0170 125 2 7 0.0214 342 3 7 0.0563 329 4 7 0.0539 115 5 7 0.0205 104 6 7 0.0176 130 7 7 0.0228 130 8 7 0.0229 106 9 7 0.0193 78 0 8 0.0135 87 1 8 0.0148 127 2 8 0.0239 299 3 8 0.0503 301 4 8 0.0501 186 5 8 0.0309 92 6 8 0.0154 82 7 8 0.0142 103 8 8 0.0185 120 9 8 0.0214 81 0 9 0.0140 94 1 9 0.0160 166 2 9 0.0293 250 3 9 0.0422 249 4 9 0.0419 205 5 9 0.0343 59 6 9 0.0119 34 7 9 0.00732 36 8 9 0.00801 93 9 9 0.0168 72 0 10 0.0130 85 1 10 0.0147 193 2 10 0.0335 217 3 10 0.0370 182 4 10 0.0319 204 5 10 0.0347 110 6 10 0.0202 30 7 10 0.00669 23 8 10 0.00522 22 9 10 0.00580 64 0 11 0.0121 92 1 11 0.0177 193 2 11 0.0341 174 3 11 0.0311 163 4 11 0.0289 201 5 11 0.0345 170 6 11 0.0285 41 7 11 0.00909 18 8 11 0.00512 19 9 11 0.00532 62 0 12 0.0117 111 1 12 0.0203 181 2 12 0.0319 147 3 12 0.0265 135 4 12 0.0242 177 5 12 0.0305 181 6 12 0.0313 78 7 12 0.0154 19 8 12 0.00528 14 9 12 0.00457 49 0 13 0.0103 136 1 13 0.0244 176 2 13 0.0316 126 3 13 0.0239 119 4 13 0.0219 133 5 13 0.0242 159 6 13 0.0281 104 7 13 0.0191 45 8 13 0.0123 24 9 13 0.0122 58 0 14 0.0136 140 1 14 0.0256 163 2 14 0.0294 109 3 14 0.0207 109 4 14 0.0201 118 5 14 0.0214 147 6 14 0.0260 115 7 14 0.0207 49 8 14 0.00979 45 9 14 0.0103