430 0 1 0.167

1209 1 1 0.458 299 2 1 0.116 126 3 1 0.0320 73 4 1 0.0191 50 5 1 0.0133 39 6 1 0.0108 27 7 1 0.00760 25 8 1 0.00779 255 0 2 0.0867 413 1 2 0.161 245 2 2 0.0646 152 3 2 0.0383 78 4 2 0.0202 54 5 2 0.0144 41 6 2 0.0110 30 7 2 0.00853 37 8 2 0.0103 171 0 3 0.0535 215 1 3 0.0832 218 2 3 0.0569 188 3 3 0.0482 82 4 3 0.0210 56 5 3 0.0146 42 6 3 0.0109 43 7 3 0.0117 45 8 3 0.0127 125 0 4 0.0376 151 1 4 0.0543 275 2 4 0.0986 423 3 4 0.175 96 4 4 0.0245 60 5 4 0.0153 50 6 4 0.0128 66 7 4 0.0179 45 8 4 0.0131 130 0 5 0.0430 140 1 5 0.0433 368 2 5 0.174

1067 3 5 0.489 115 4 5 0.0290 66 5 5 0.0164 69 6 5 0.0181 131 7 5 0.0597 54 8 5 0.0153 260 0 6 0.131 163 1 6 0.0839 251 2 6 0.0717 600 3 6 0.193 128 4 6 0.0323 84 5 6 0.0203 101 6 6 0.0306 114 7 6 0.0365 81 8 6 0.0274 343 0 7 0.116 243 1 7 0.0827 219 2 7 0.0687 294 3 7 0.0854 120 4 7 0.0285 121 5 7 0.0448 235 6 7 0.0842 232 7 7 0.0911 166 8 7 0.0716 310 0 8 0.0905 101 1 8 0.0303 238 2 8 0.120 670 3 8 0.183 515 4 8 0.141 349 5 8 0.111 354 6 8 0.117 265 7 8 0.0930 242 8 8 0.0651

1431 0 9 0.331 818 1 9 0.349 920 2 9 0.345

1672 3 9 0.393 968 4 9 0.245 548 5 9 0.144 382 6 9 0.101 307 7 9 0.0771 178 8 9 0.0488 544 0 10 0.161 697 1 10 0.251

1807 2 10 0.485

2061 3 10 0.576

1168 4 10 0.303 837 5 10 0.215 547 6 10 0.142 425 7 10 0.110 350 8 10 0.0918 460 0 11 0.137 541 1 11 0.312

1823 2 11 0.496

1632 3 11 0.445 968 4 11 0.252 808 5 11 0.210 526 6 11 0.147 432 7 11 0.111 359 8 11 0.0924 420 0 12 0.386

1178 1 12 0.326

1605 2 12 0.423

1091 3 12 0.294 787 4 12 0.203 709 5 12 0.185 532 6 12 0.136 392 7 12 0.101 361 8 12 0.0917 834 0 13 0.268

1357 1 13 0.361

1495 2 13 0.399 870 3 13 0.233 716 4 13 0.186 653 5 13 0.169 507 6 13 0.131 365 7 13 0.0946 316 8 13 0.0805 783 0 14 0.246

1091 1 14 0.294 995 2 14 0.267 664 3 14 0.177 586 4 14 0.152 551 5 14 0.143 430 6 14 0.112 335 7 14 0.0886 277 8 14 0.0714 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4