31 0 1 0.0120 41 1 1 0.0119 48 2 1 0.0136 65 3 1 0.0172 76 4 1 0.0197 99 5 1 0.0247 146 6 1 0.0352 427 7 1 0.165 397 8 1 0.131 159 9 1 0.0596 32 0 2 0.0110 41 1 2 0.0120 48 2 2 0.0136 64 3 2 0.0169 84 4 2 0.0215 116 5 2 0.0284 207 6 2 0.0500 971 7 2 0.430 694 8 2 0.371 182 9 2 0.0588 31 0 3 0.00989 38 1 3 0.0112 56 2 3 0.0155 70 3 3 0.0183 83 4 3 0.0212 132 5 3 0.0322 364 6 3 0.123 971 7 3 0.311 526 8 3 0.164 183 9 3 0.0528 38 0 4 0.0147 34 1 4 0.0106 54 2 4 0.0153 80 3 4 0.0209 80 4 4 0.0210 133 5 4 0.0325 489 6 4 0.244

1185 7 4 0.490 341 8 4 0.0826 161 9 4 0.0456 90 0 5 0.0337 39 1 5 0.0121 58 2 5 0.0157 86 3 5 0.0218 96 4 5 0.0247 141 5 5 0.0338 391 6 5 0.148 428 7 5 0.117 244 8 5 0.0642 148 9 5 0.0422 73 0 6 0.0287 66 1 6 0.0393 67 2 6 0.0221 77 3 6 0.0199 153 4 6 0.0827 150 5 6 0.0772 186 6 6 0.0443 225 7 6 0.0562 197 8 6 0.0612 148 9 6 0.0535 74 0 7 0.0305 85 1 7 0.0461 94 2 7 0.0297 89 3 7 0.0236 133 4 7 0.0395 170 5 7 0.0434 211 6 7 0.0517 283 7 7 0.0708 259 8 7 0.0640 152 9 7 0.0689 78 0 8 0.0242 93 1 8 0.0233 114 2 8 0.0274 142 3 8 0.0329 182 4 8 0.0430 277 5 8 0.0653 545 6 8 0.128 594 7 8 0.157 314 8 8 0.0755 206 9 8 0.0643 96 0 9 0.0233 103 1 9 0.0273 144 2 9 0.0354 197 3 9 0.0437 255 4 9 0.0562 351 5 9 0.0751 598 6 9 0.132 410 7 9 0.106 335 8 9 0.0666 203 9 9 0.0473 189 0 10 0.0436 203 1 10 0.0463 230 2 10 0.0520 276 3 10 0.0617 375 4 10 0.0804 483 5 10 0.103 733 6 10 0.155 864 7 10 0.179 380 8 10 0.0868 307 9 10 0.0639 178 0 11 0.0434 217 1 11 0.0519 248 2 11 0.0571 301 3 11 0.0677 380 4 11 0.0834 430 5 11 0.0971 654 6 11 0.139 804 7 11 0.171 551 8 11 0.120 306 9 11 0.0756 212 0 12 0.0550 229 1 12 0.0555 264 2 12 0.0688 295 3 12 0.0695 338 4 12 0.0790 365 5 12 0.0873 544 6 12 0.122 689 7 12 0.156 585 8 12 0.135 405 9 12 0.102 208 0 13 0.0549 230 1 13 0.0614 268 2 13 0.0720 293 3 13 0.0733 317 4 13 0.0817 330 5 13 0.0869 457 6 13 0.110 564 7 13 0.130 518 8 13 0.121 430 9 13 0.109 199 0 14 0.0574 239 1 14 0.0673 250 2 14 0.0658 270 3 14 0.0709 300 4 14 0.0819 310 5 14 0.0845 392 6 14 0.0987 521 7 14 0.124 501 8 14 0.121 421 9 14 0.106