47 0 1 0.0161 57 1 1 0.0144 52 2 1 0.0117 48 3 1 0.0108 48 4 1 0.0104 49 5 1 0.0106 50 6 1 0.0111 49 7 1 0.0107 45 8 1 0.0109 66 0 2 0.0187 70 1 2 0.0163 57 2 2 0.0127 54 3 2 0.0118 52 4 2 0.0114 54 5 2 0.0118 62 6 2 0.0135 62 7 2 0.0134 56 8 2 0.0128 80 0 3 0.0206 73 1 3 0.0163 58 2 3 0.0135 53 3 3 0.0122 57 4 3 0.0127 63 5 3 0.0138 99 6 3 0.0275 130 7 3 0.0687 75 8 3 0.0162 77 0 4 0.0191 73 1 4 0.0165 62 2 4 0.0151 71 3 4 0.0222 66 4 4 0.0151 89 5 4 0.0198 143 6 4 0.0375 202 7 4 0.0625 121 8 4 0.0325 89 0 5 0.0221 82 1 5 0.0188 59 2 5 0.0139 166 3 5 0.0993 80 4 5 0.0205 148 5 5 0.0434 269 6 5 0.128 167 7 5 0.0403 110 8 5 0.0249 133 0 6 0.0270 130 1 6 0.0289 163 2 6 0.0538 196 3 6 0.0439 105 4 6 0.0519 243 5 6 0.102 390 6 6 0.145 214 7 6 0.128 141 8 6 0.0286 216 0 7 0.0402 195 1 7 0.0390 158 2 7 0.0321 192 3 7 0.0474 197 4 7 0.0523 253 5 7 0.0737 304 6 7 0.0928 125 7 7 0.0290 117 8 7 0.0248 358 0 8 0.0830 302 1 8 0.0873 287 2 8 0.0733 327 3 8 0.0597 198 4 8 0.0401 129 5 8 0.0250 142 6 8 0.0295 109 7 8 0.0208 97 8 8 0.0174

1190 0 9 0.258 993 1 9 0.177 538 2 9 0.112 385 3 9 0.0712 212 4 9 0.0395 128 5 9 0.0251 114 6 9 0.0226 121 7 9 0.0244 98 8 9 0.0192 847 0 10 0.165 596 1 10 0.116 448 2 10 0.0827 292 3 10 0.0563 166 4 10 0.0331 125 5 10 0.0243 123 6 10 0.0242 93 7 10 0.0187 95 8 10 0.0191 796 0 11 0.149 554 1 11 0.102 326 2 11 0.0633 273 3 11 0.0594 134 4 11 0.0270 120 5 11 0.0239 117 6 11 0.0236 95 7 11 0.0191 78 8 11 0.0158 650 0 12 0.125 460 1 12 0.0865 294 2 12 0.0574 246 3 12 0.0576 131 4 12 0.0257 116 5 12 0.0230 119 6 12 0.0236 98 7 12 0.0198 70 8 12 0.0146 552 0 13 0.112 370 1 13 0.0698 318 2 13 0.0720 185 3 13 0.0372 122 4 13 0.0248 117 5 13 0.0235 120 6 13 0.0240 96 7 13 0.0199 73 8 13 0.0152 431 0 14 0.0924 329 1 14 0.0629 321 2 14 0.0741 156 3 14 0.0312 113 4 14 0.0228 114 5 14 0.0230 116 6 14 0.0235 99 7 14 0.0201 83 8 14 0.0171 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4