239 0 1 0.0746 210 1 1 0.0513 61 2 1 0.0170 39 3 1 0.00968 34 4 1 0.00901 37 5 1 0.00979 47 6 1 0.0124 48 7 1 0.0130 86 8 1 0.0237 288 0 2 0.0947 288 1 2 0.0746 113 2 2 0.0291 51 3 2 0.0121 39 4 2 0.0102 42 5 2 0.0104 49 6 2 0.0125 60 7 2 0.0157 192 8 2 0.0484 377 0 3 0.108 392 1 3 0.0951 152 2 3 0.0406 51 3 3 0.0124 63 4 3 0.0222 40 5 3 0.0106 46 6 3 0.0121 90 7 3 0.0236 265 8 3 0.0906 342 0 4 0.0907 422 1 4 0.101 160 2 4 0.0430 49 3 4 0.0118 81 4 4 0.0257 47 5 4 0.0118 56 6 4 0.0145 142 7 4 0.0377 518 8 4 0.196 625 0 5 0.213 337 1 5 0.0810 128 2 5 0.0359 51 3 5 0.0122 133 4 5 0.0326 60 5 5 0.0166 68 6 5 0.0171 162 7 5 0.0470 798 8 5 0.333 444 0 6 0.106 266 1 6 0.0747 96 2 6 0.0245 58 3 6 0.0163 98 4 6 0.0283 82 5 6 0.0212 91 6 6 0.0313 134 7 6 0.0363 299 8 6 0.230 417 0 7 0.111 202 1 7 0.0540 156 2 7 0.0454 70 3 7 0.0239 87 4 7 0.0250 92 5 7 0.0283 180 6 7 0.0583 221 7 7 0.102 414 8 7 0.211 640 0 8 0.143 250 1 8 0.0542 240 2 8 0.0539 192 3 8 0.0526 182 4 8 0.0595 289 5 8 0.0900 468 6 8 0.128 534 7 8 0.140 417 8 8 0.137 570 0 9 0.156 571 1 9 0.146 703 2 9 0.157 812 3 9 0.171 752 4 9 0.167 703 5 9 0.165 772 6 9 0.195

1174 7 9 0.309

1285 8 9 0.321

1144 0 10 0.237

1231 1 10 0.254

1162 2 10 0.228 837 3 10 0.173 692 4 10 0.149 667 5 10 0.147 665 6 10 0.154 760 7 10 0.187

1067 8 10 0.265 972 0 11 0.203

1140 1 11 0.222 793 2 11 0.161 690 3 11 0.143 608 4 11 0.127 618 5 11 0.133 586 6 11 0.131 635 7 11 0.148 806 8 11 0.194

1077 0 12 0.260 863 1 12 0.177 715 2 12 0.145 619 3 12 0.127 585 4 12 0.122 567 5 12 0.121 544 6 12 0.120 586 7 12 0.135 693 8 12 0.165 935 0 13 0.201 965 1 13 0.194 862 2 13 0.173 795 3 13 0.160 722 4 13 0.149 652 5 13 0.140 637 6 13 0.141 714 7 13 0.163 887 8 13 0.210 785 0 14 0.179 866 1 14 0.175 784 2 14 0.157 711 3 14 0.144 652 4 14 0.135 597 5 14 0.128 591 6 14 0.131 656 7 14 0.151 799 8 14 0.190 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4