26 0 1 0.0118 57 1 1 0.0191 76 2 1 0.0207 41 3 1 0.0109 32 4 1 0.00762 38 5 1 0.00875 59 6 1 0.0121 114 7 1 0.0243 130 8 1 0.0280 57 0 2 0.0204 55 1 2 0.0165 73 2 2 0.0187 49 3 2 0.0120 44 4 2 0.0110 51 5 2 0.0117 76 6 2 0.0160 421 7 2 0.175 420 8 2 0.116 50 0 3 0.0158 54 1 3 0.0152 81 2 3 0.0212 55 3 3 0.0142 47 4 3 0.0106 52 5 3 0.0110 80 6 3 0.0159 604 7 3 0.214 520 8 3 0.192 50 0 4 0.0151 76 1 4 0.0205 77 2 4 0.0199 51 3 4 0.0123 64 4 4 0.0236 64 5 4 0.0137 90 6 4 0.0182 279 7 4 0.0668 180 8 4 0.0436 64 0 5 0.0269 90 1 5 0.0269 92 2 5 0.0257 69 3 5 0.0264 171 4 5 0.0547 102 5 5 0.0272 105 6 5 0.0365 142 7 5 0.0322 127 8 5 0.0300 198 0 6 0.0561 160 1 6 0.0401 194 2 6 0.0424 114 3 6 0.0350 209 4 6 0.0523 258 5 6 0.0667 149 6 6 0.0353 160 7 6 0.0382 333 8 6 0.0701 307 0 7 0.0808 227 1 7 0.0585 236 2 7 0.0632 273 3 7 0.0684 331 4 7 0.0809 471 5 7 0.0942 733 6 7 0.136 982 7 7 0.196 917 8 7 0.165

1224 0 8 0.298 884 1 8 0.224 617 2 8 0.158 538 3 8 0.124 505 4 8 0.112 609 5 8 0.128 720 6 8 0.149 950 7 8 0.260

1119 8 8 0.250

1167 0 9 0.295 686 1 9 0.179 664 2 9 0.161 562 3 9 0.132 601 4 9 0.138 680 5 9 0.150 730 6 9 0.155 881 7 9 0.185 967 8 9 0.212 732 0 10 0.193 792 1 10 0.196 647 2 10 0.159 613 3 10 0.147 683 4 10 0.161 750 5 10 0.172 724 6 10 0.162 822 7 10 0.180 908 8 10 0.200 849 0 11 0.218 752 1 11 0.188 651 2 11 0.160 665 3 11 0.161 709 4 11 0.169 778 5 11 0.182 668 6 11 0.151 688 7 11 0.153 804 8 11 0.179 783 0 12 0.207 644 1 12 0.160 643 2 12 0.159 642 3 12 0.155 642 4 12 0.153 724 5 12 0.171 706 6 12 0.164 710 7 12 0.163 765 8 12 0.176 572 0 13 0.156 561 1 13 0.139 562 2 13 0.138 597 3 13 0.145 652 4 13 0.158 731 5 13 0.174 749 6 13 0.178 704 7 13 0.164 723 8 13 0.169 448 0 14 0.130 544 1 14 0.137 608 2 14 0.151 674 3 14 0.168 697 4 14 0.171 754 5 14 0.184 762 6 14 0.185 678 7 14 0.161 678 8 14 0.160 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4