20 0 1 0.00837 30 1 1 0.00812 30 2 1 0.00723 32 3 1 0.00768 31 4 1 0.00747 29 5 1 0.00741 29 6 1 0.00736 24 7 1 0.00679 20 8 1 0.00664 12 9 1 0.00617 29 0 2 0.00867 22 1 2 0.00579 20 2 2 0.00537 35 3 2 0.00833 39 4 2 0.00931 40 5 2 0.00947 38 6 2 0.00948 30 7 2 0.00792 26 8 2 0.00704 12 9 2 0.00562 19 0 3 0.00773 18 1 3 0.00465 21 2 3 0.00601 36 3 3 0.00887 46 4 3 0.0110 56 5 3 0.0130 68 6 3 0.0176 40 7 3 0.0100 29 8 3 0.00756 15 9 3 0.00523 17 0 4 0.00824 15 1 4 0.00418 26 2 4 0.00684 45 3 4 0.0111 58 4 4 0.0136 88 5 4 0.0220 220 6 4 0.140 51 7 4 0.0150 30 8 4 0.0106 23 9 4 0.00672 50 0 5 0.0153 15 1 5 0.00435 13 2 5 0.00402 16 3 5 0.00575 71 4 5 0.0205 143 5 5 0.0417 485 6 5 0.187 80 7 5 0.0459 65 8 5 0.0191 129 9 5 0.0253 68 0 6 0.0181 25 1 6 0.00596 17 2 6 0.00496 19 3 6 0.00656 89 4 6 0.0387 324 5 6 0.162 512 6 6 0.261 56 7 6 0.0333 64 8 6 0.0163 170 9 6 0.0324 62 0 7 0.0157 27 1 7 0.00641 16 2 7 0.00446 29 3 7 0.00996 54 4 7 0.0182 138 5 7 0.0762 233 6 7 0.168 55 7 7 0.0185 58 8 7 0.0131 115 9 7 0.0225 39 0 8 0.00968 40 1 8 0.00893 45 2 8 0.0108 69 3 8 0.0180 123 4 8 0.0244 182 5 8 0.0360 264 6 8 0.0552 196 7 8 0.0366 195 8 8 0.0362 188 9 8 0.0361 120 0 9 0.0279 165 1 9 0.0338 231 2 9 0.0426 252 3 9 0.0471 220 4 9 0.0415 248 5 9 0.0471 290 6 9 0.0563 287 7 9 0.0579 326 8 9 0.0611 315 9 9 0.0602 297 0 10 0.0549 293 1 10 0.0537 281 2 10 0.0532 289 3 10 0.0547 259 4 10 0.0518 256 5 10 0.0580 355 6 10 0.0775 505 7 10 0.0846 333 8 10 0.0762 317 9 10 0.0739 505 0 11 0.0848 589 1 11 0.100 618 2 11 0.106 644 3 11 0.114 671 4 11 0.119 685 5 11 0.122 684 6 11 0.122 680 7 11 0.121 696 8 11 0.124 718 9 11 0.129 610 0 12 0.114 673 1 12 0.120 697 2 12 0.124 718 3 12 0.128 739 4 12 0.132 571 5 12 0.106 498 6 12 0.0941 564 7 12 0.104 752 8 12 0.135 798 9 12 0.144 711 0 13 0.138 785 1 13 0.140 794 2 13 0.141 820 3 13 0.146 868 4 13 0.154 888 5 13 0.158 895 6 13 0.160 846 7 13 0.150 806 8 13 0.145 796 9 13 0.146 591 0 14 0.122 668 1 14 0.121 759 2 14 0.137 779 3 14 0.139 745 4 14 0.135 763 5 14 0.140 829 6 14 0.149 862 7 14 0.155 856 8 14 0.155 732 9 14 0.146