48 0 1 0.0288 19 1 1 0.00921 13 2 1 0.00438 13 3 1 0.00406 12 4 1 0.00429 13 5 1 0.00457 16 6 1 0.00489 12 7 1 0.00427 13 8 1 0.00508 176 0 2 0.0395 38 1 2 0.0177 20 2 2 0.00541 24 3 2 0.00611 18 4 2 0.00474 18 5 2 0.00508 20 6 2 0.00535 18 7 2 0.00526 20 8 2 0.00557 257 0 3 0.0541 70 1 3 0.0275 58 2 3 0.0125 79 3 3 0.0665 27 4 3 0.00792 23 5 3 0.00570 26 6 3 0.00636 34 7 3 0.00790 27 8 3 0.00668 209 0 4 0.0398 201 1 4 0.0528 46 2 4 0.0102 51 3 4 0.0114 48 4 4 0.0115 33 5 4 0.00748 69 6 4 0.0155 96 7 4 0.0337 46 8 4 0.00974 215 0 5 0.0501 181 1 5 0.0889 41 2 5 0.00935 44 3 5 0.00973 57 4 5 0.0155 62 5 5 0.0129 426 6 5 0.199 110 7 5 0.0303 78 8 5 0.0153 214 0 6 0.0534 249 1 6 0.0774 77 2 6 0.0211 45 3 6 0.0116 66 4 6 0.0149 111 5 6 0.0252 340 6 6 0.0830 135 7 6 0.0412 63 8 6 0.0158 264 0 7 0.0552 129 1 7 0.0473 78 2 7 0.0253 48 3 7 0.0184 74 4 7 0.0183 108 5 7 0.0253 252 6 7 0.0761 116 7 7 0.0317 71 8 7 0.0184 277 0 8 0.0634 534 1 8 0.125 328 2 8 0.0777 239 3 8 0.0489 235 4 8 0.0423 206 5 8 0.0402 403 6 8 0.0727 441 7 8 0.0746 267 8 8 0.0532 307 0 9 0.0626 336 1 9 0.0688 237 2 9 0.0449 237 3 9 0.0439 196 4 9 0.0363 287 5 9 0.0549 386 6 9 0.0697 423 7 9 0.0824 669 8 9 0.114 214 0 10 0.0417 229 1 10 0.0431 271 2 10 0.0500 212 3 10 0.0391 195 4 10 0.0360 275 5 10 0.0527 351 6 10 0.0649 304 7 10 0.0554 582 8 10 0.102 185 0 11 0.0362 202 1 11 0.0383 224 2 11 0.0420 177 3 11 0.0329 182 4 11 0.0338 246 5 11 0.0450 277 6 11 0.0502 285 7 11 0.0509 327 8 11 0.0637 182 0 12 0.0366 242 1 12 0.0451 245 2 12 0.0456 240 3 12 0.0443 263 4 12 0.0480 316 5 12 0.0580 349 6 12 0.0629 287 7 12 0.0519 292 8 12 0.0527 212 0 13 0.0435 248 1 13 0.0466 239 2 13 0.0447 249 3 13 0.0464 284 4 13 0.0527 316 5 13 0.0581 359 6 13 0.0657 285 7 13 0.0516 307 8 13 0.0555 200 0 14 0.0440 245 1 14 0.0464 236 2 14 0.0442 242 3 14 0.0449 275 4 14 0.0510 301 5 14 0.0555 332 6 14 0.0611 292 7 14 0.0537 293 8 14 0.0533 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4