8 0 1 0.00514 14 1 1 0.00522 15 2 1 0.00474 12 3 1 0.00449 11 4 1 0.00458 13 5 1 0.00451 13 6 1 0.00483 10 7 1 0.00423 11 8 1 0.00471 17 0 2 0.00639 94 1 2 0.0218 141 2 2 0.0462 30 3 2 0.00948 19 4 2 0.00525 21 5 2 0.00543 22 6 2 0.00572 20 7 2 0.00545 18 8 2 0.00544 22 0 3 0.00714 133 1 3 0.0280 200 2 3 0.0939 100 3 3 0.0220 28 4 3 0.00708 37 5 3 0.00831 42 6 3 0.00923 59 7 3 0.0319 65 8 3 0.0162 55 0 4 0.0165 130 1 4 0.0293 249 2 4 0.0519 185 3 4 0.0385 42 4 4 0.00965 93 5 4 0.0216 132 6 4 0.0686 118 7 4 0.0304 160 8 4 0.0331 158 0 5 0.0584 108 1 5 0.0328 391 2 5 0.0846 316 3 5 0.0616 106 4 5 0.0233 242 5 5 0.114 375 6 5 0.140 110 7 5 0.0253 161 8 5 0.0349 146 0 6 0.0615 118 1 6 0.0506 136 2 6 0.0391 401 3 6 0.0970 299 4 6 0.0918 339 5 6 0.0833 333 6 6 0.0812 163 7 6 0.0373 182 8 6 0.0361 110 0 7 0.0281 184 1 7 0.0417 171 2 7 0.0346 247 3 7 0.0560 193 4 7 0.0452 269 5 7 0.0505 295 6 7 0.0609 164 7 7 0.0366 181 8 7 0.0405 695 0 8 0.144 567 1 8 0.114 473 2 8 0.0941 351 3 8 0.0772 343 4 8 0.0670 434 5 8 0.0825 469 6 8 0.0868 549 7 8 0.0963 362 8 8 0.0735 280 0 9 0.0615 234 1 9 0.0487 247 2 9 0.0500 258 3 9 0.0577 276 4 9 0.0590 463 5 9 0.0960 409 6 9 0.0858 482 7 9 0.0963 654 8 9 0.119 304 0 10 0.0597 225 1 10 0.0445 263 2 10 0.0557 221 3 10 0.0447 226 4 10 0.0434 336 5 10 0.0623 344 6 10 0.0686 331 7 10 0.0634 588 8 10 0.109 197 0 11 0.0411 264 1 11 0.0586 316 2 11 0.0631 225 3 11 0.0440 225 4 11 0.0467 396 5 11 0.0746 387 6 11 0.0741 320 7 11 0.0596 360 8 11 0.0705 253 0 12 0.0500 296 1 12 0.0561 245 2 12 0.0465 197 3 12 0.0372 222 4 12 0.0424 457 5 12 0.0874 561 6 12 0.109 554 7 12 0.106 407 8 12 0.0770 260 0 13 0.0568 278 1 13 0.0557 233 2 13 0.0448 202 3 13 0.0379 234 4 13 0.0469 543 5 13 0.107 658 6 13 0.128 669 7 13 0.129 380 8 13 0.0759 246 0 14 0.0589 295 1 14 0.0584 259 2 14 0.0497 213 3 14 0.0408 301 4 14 0.0593 495 5 14 0.0969 561 6 14 0.116 673 7 14 0.138 499 8 14 0.101 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4