141 0 1 0.0417 41 1 1 0.0101 57 2 1 0.0123 105 3 1 0.0218 44 4 1 0.00984 29 5 1 0.00718 24 6 1 0.00642 16 7 1 0.00501 21 8 1 0.00728 149 0 2 0.0394 48 1 2 0.0135 70 2 2 0.0162 402 3 2 0.190 66 4 2 0.0146 33 5 2 0.00798 26 6 2 0.00670 20 7 2 0.00561 56 8 2 0.0124 132 0 3 0.0339 47 1 3 0.0143 73 2 3 0.0158 365 3 3 0.145 78 4 3 0.0168 40 5 3 0.00884 27 6 3 0.00670 24 7 3 0.00608 78 8 3 0.0162 159 0 4 0.0383 66 1 4 0.0162 63 2 4 0.0136 161 3 4 0.0467 78 4 4 0.0159 49 5 4 0.0105 35 6 4 0.00798 32 7 4 0.00716 99 8 4 0.0209 146 0 5 0.0314 118 1 5 0.0323 103 2 5 0.0253 176 3 5 0.0602 79 4 5 0.0196 56 5 5 0.0197 39 6 5 0.0139 25 7 5 0.00583 178 8 5 0.0297 103 0 6 0.0231 89 1 6 0.0187 166 2 6 0.0315 54 3 6 0.0137 186 4 6 0.0412 74 5 6 0.0185 47 6 6 0.0127 27 7 6 0.00740 135 8 6 0.0259 99 0 7 0.0224 82 1 7 0.0177 96 2 7 0.0216 59 3 7 0.0150 444 4 7 0.0893 470 5 7 0.0990 303 6 7 0.0552 247 7 7 0.0460 209 8 7 0.0414 95 0 8 0.0215 43 1 8 0.0111 69 2 8 0.0202 193 3 8 0.0403 647 4 8 0.115 906 5 8 0.149 843 6 8 0.140 796 7 8 0.137 733 8 8 0.128 260 0 9 0.0432 281 1 9 0.0503 296 2 9 0.0524 687 3 9 0.114

1200 4 9 0.205

1135 5 9 0.197

1031 6 9 0.180 978 7 9 0.171 875 8 9 0.154 305 0 10 0.0609 627 1 10 0.111 940 2 10 0.157 984 3 10 0.177 983 4 10 0.179

1011 5 10 0.176 956 6 10 0.165 886 7 10 0.156 797 8 10 0.139 881 0 11 0.157 916 1 11 0.161 912 2 11 0.161 920 3 11 0.162 884 4 11 0.155 839 5 11 0.149 793 6 11 0.142 743 7 11 0.132 714 8 11 0.127 783 0 12 0.148 902 1 12 0.157 968 2 12 0.170 952 3 12 0.168 924 4 12 0.162 856 5 12 0.150 763 6 12 0.136 762 7 12 0.135 708 8 12 0.126 689 0 13 0.134 758 1 13 0.137 776 2 13 0.142 866 3 13 0.152 843 4 13 0.149 789 5 13 0.140 736 6 13 0.132 691 7 13 0.123 622 8 13 0.112 635 0 14 0.133 690 1 14 0.126 677 2 14 0.123 754 3 14 0.135 727 4 14 0.129 691 5 14 0.123 643 6 14 0.115 615 7 14 0.110 564 8 14 0.101 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4