4 0 1 0.00429 18 1 1 0.00583 22 2 1 0.00615 21 3 1 0.00589 29 4 1 0.00708 30 5 1 0.00732 28 6 1 0.00729 27 7 1 0.00687 26 8 1 0.00723 6 0 2 0.00390 18 1 2 0.00541 38 2 2 0.00961 30 3 2 0.00758 38 4 2 0.00866 35 5 2 0.00854 29 6 2 0.00756 21 7 2 0.00617 27 8 2 0.00730 3 0 3 0.00266 19 1 3 0.00541 37 2 3 0.00980 65 3 3 0.0304 58 4 3 0.0123 54 5 3 0.0114 22 6 3 0.00610 11 7 3 0.00411 11 8 3 0.00446 0 0 4 0.00171 20 1 4 0.00554 39 2 4 0.0123 134 3 4 0.0642 114 4 4 0.0282 107 5 4 0.0360 29 6 4 0.00770 10 7 4 0.00435 2 8 4 0.00261 22 0 5 0.0448 45 1 5 0.0206 77 2 5 0.0247 319 3 5 0.0776 187 4 5 0.0456 268 5 5 0.0871 51 6 5 0.0188 127 7 5 0.0329 33 8 5 0.0106 109 0 6 0.103 72 1 6 0.0458 54 2 6 0.0169 163 3 6 0.0766 278 4 6 0.0878 187 5 6 0.0454 68 6 6 0.0153 82 7 6 0.0258 119 8 6 0.0239 53 0 7 0.0116 67 1 7 0.0130 60 2 7 0.0131 133 3 7 0.0476 122 4 7 0.0257 109 5 7 0.0216 79 6 7 0.0160 54 7 7 0.0116 39 8 7 0.00788 137 0 8 0.0245 155 1 8 0.0310 151 2 8 0.0290 164 3 8 0.0310 163 4 8 0.0308 139 5 8 0.0264 113 6 8 0.0217 124 7 8 0.0235 78 8 8 0.0155 196 0 9 0.0383 149 1 9 0.0295 145 2 9 0.0275 145 3 9 0.0273 160 4 9 0.0297 151 5 9 0.0280 125 6 9 0.0235 145 7 9 0.0273 161 8 9 0.0300 168 0 10 0.0322 179 1 10 0.0337 157 2 10 0.0295 148 3 10 0.0278 157 4 10 0.0293 158 5 10 0.0292 135 6 10 0.0257 131 7 10 0.0249 158 8 10 0.0297 175 0 11 0.0339 178 1 11 0.0335 160 2 11 0.0301 152 3 11 0.0286 159 4 11 0.0295 164 5 11 0.0304 143 6 11 0.0271 134 7 11 0.0253 138 8 11 0.0266 260 0 12 0.0512 175 1 12 0.0335 176 2 12 0.0335 158 3 12 0.0300 180 4 12 0.0349 198 5 12 0.0382 153 6 12 0.0290 139 7 12 0.0264 146 8 12 0.0278 198 0 13 0.0419 148 1 13 0.0283 178 2 13 0.0346 254 3 13 0.0466 286 4 13 0.0528 280 5 13 0.0514 255 6 13 0.0463 200 7 13 0.0376 233 8 13 0.0428 170 0 14 0.0391 171 1 14 0.0336 178 2 14 0.0338 257 3 14 0.0469 295 4 14 0.0546 274 5 14 0.0504 278 6 14 0.0513 242 7 14 0.0448 236 8 14 0.0440 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4