6 0 1 0.00454 23 1 1 0.00725 30 2 1 0.00795 16 3 1 0.00498 7 4 1 0.00356 8 5 1 0.00359 9 6 1 0.00380 8 7 1 0.00386 9 8 1 0.00425 5 9 1 0.00444 14 0 2 0.00543 41 1 2 0.0104 43 2 2 0.0100 31 3 2 0.00793 12 4 2 0.00396 11 5 2 0.00392 12 6 2 0.00408 14 7 2 0.00462 18 8 2 0.00533 14 9 2 0.00541 20 0 3 0.00643 49 1 3 0.0119 56 2 3 0.0128 33 3 3 0.00830 16 4 3 0.00454 16 5 3 0.00456 21 6 3 0.00560 25 7 3 0.00662 29 8 3 0.00723 18 9 3 0.00556 25 0 4 0.00688 55 1 4 0.0131 63 2 4 0.0139 52 3 4 0.0120 27 4 4 0.00633 30 5 4 0.00666 26 6 4 0.00629 39 7 4 0.00901 35 8 4 0.00865 17 9 4 0.00510 29 0 5 0.00748 57 1 5 0.0135 60 2 5 0.0137 50 3 5 0.0118 35 4 5 0.00795 33 5 5 0.00737 34 6 5 0.00790 41 7 5 0.00931 37 8 5 0.00905 21 9 5 0.00611 131 0 6 0.0317 67 1 6 0.0167 56 2 6 0.0134 47 3 6 0.0109 38 4 6 0.0177 48 5 6 0.0103 111 6 6 0.0620 36 7 6 0.00836 42 8 6 0.00987 38 9 6 0.00992 307 0 7 0.0600 116 1 7 0.0250 59 2 7 0.0158 43 3 7 0.0104 61 4 7 0.0282 133 5 7 0.0927 118 6 7 0.0304 37 7 7 0.00879 41 8 7 0.00986 47 9 7 0.0176 374 0 8 0.0705 142 1 8 0.0314 130 2 8 0.0259 80 3 8 0.0187 83 4 8 0.0257 229 5 8 0.0565 146 6 8 0.0317 53 7 8 0.0151 60 8 8 0.0137 69 9 8 0.0327 378 0 9 0.0680 161 1 9 0.0368 116 2 9 0.0245 75 3 9 0.0154 112 4 9 0.0247 170 5 9 0.0367 158 6 9 0.0335 97 7 9 0.0240 103 8 9 0.0233 109 9 9 0.0264 175 0 10 0.0355 146 1 10 0.0309 150 2 10 0.0277 197 3 10 0.0358 409 4 10 0.0765 393 5 10 0.0728 441 6 10 0.0813 471 7 10 0.0875 605 8 10 0.112 829 9 10 0.157 133 0 11 0.0273 161 1 11 0.0296 166 2 11 0.0296 251 3 11 0.0505 472 4 11 0.0880 405 5 11 0.0754 474 6 11 0.0883 511 7 11 0.0953 569 8 11 0.108 727 9 11 0.135 117 0 12 0.0234 136 1 12 0.0260 143 2 12 0.0279 294 3 12 0.0579 431 4 12 0.0809 363 5 12 0.0681 391 6 12 0.0737 475 7 12 0.0886 508 8 12 0.0948 556 9 12 0.106 119 0 13 0.0260 127 1 13 0.0256 158 2 13 0.0323 330 3 13 0.0617 393 4 13 0.0744 333 5 13 0.0628 343 6 13 0.0651 401 7 13 0.0757 460 8 13 0.0865 473 9 13 0.0921 106 0 14 0.0246 116 1 14 0.0239 125 2 14 0.0258 339 3 14 0.0637 367 4 14 0.0697 314 5 14 0.0591 310 6 14 0.0584 344 7 14 0.0649 402 8 14 0.0760 413 9 14 0.0837