9 0 1 0.0355 17 1 1 0.0619 44 2 1 0.300 31 3 1 0.118 17 4 1 0.0644 11 5 1 0.0440 7 6 1 0.0310 4 7 1 0.0214 9 0 2 0.0372 31 1 2 0.284 101 2 2 1.55 167 3 2 1.38 40 4 2 0.153 17 5 2 0.0596 8 6 2 0.0326 5 7 2 0.0209 7 0 3 0.0287 15 1 3 0.0552 35 2 3 0.131 112 3 3 1.97 202 4 3 1.80 38 5 3 0.144 15 6 3 0.0548 6 7 3 0.0258 4 0 4 0.0186 9 1 4 0.0355 25 2 4 0.242 34 3 4 0.138 105 4 4 1.51 277 5 4 2.24 31 6 4 0.125 7 7 4 0.0271 4 0 5 0.0194 8 1 5 0.0301 14 2 5 0.0502 24 3 5 0.0890 93 4 5 0.799

1444 5 5 4.79 36 6 5 0.150 9 7 5 0.0352 4 0 6 0.0183 7 1 6 0.0287 8 2 6 0.0785 8 3 6 0.0341 21 4 6 0.128 27 5 6 0.604 8 6 6 0.0371 6 7 6 0.0244