63 0 1 0.119 81 1 1 0.153 100 2 1 0.186 113 3 1 0.212 115 4 1 0.214 108 5 1 0.201 94 6 1 0.177 75 7 1 0.143 64 0 2 0.123 92 1 2 0.174 127 2 2 0.241 161 3 2 0.310 168 4 2 0.323 149 5 2 0.284 125 6 2 0.239 96 7 2 0.181 64 0 3 0.123 98 1 3 0.187 153 2 3 0.299 259 3 3 0.521 343 4 3 0.895 227 5 3 0.441 170 6 3 0.327 120 7 3 0.229 54 0 4 0.103 97 1 4 0.179 148 2 4 0.416 443 3 4 0.939 644 4 4 1.63 487 5 4 1.15 275 6 4 0.683 143 7 4 0.277 21 0 5 0.0421 23 1 5 0.0466 31 2 5 0.0618 55 3 5 0.300 70 4 5 0.283 163 5 5 0.734 157 6 5 0.648 109 7 5 0.209 21 0 6 0.0411 14 1 6 0.0291 13 2 6 0.0271 13 3 6 0.0278 14 4 6 0.0296 12 5 6 0.0255 12 6 6 0.0254 9 7 6 0.0187