1 0 1 3.33 2 1 1 3.69 2 2 1 3.94 2 3 1 4.34 2 4 1 5.09 3 5 1 6.45 4 6 1 8.56 6 7 1 11.9 7 8 1 15.1 8 9 1 16.6 9 10 1 19.0 11 11 1 25.1 18 12 1 47.1 26 13 1 195 60 14 1 288 99 15 1 338 66 16 1 312 43 17 1 219 24 18 1 156 17 19 1 46.2 11 20 1 24.3 8 21 1 17.3 7 22 1 14.9 6 23 1 12.3 5 24 1 9.86 3 25 1 7.01 3 26 1 5.42 2 27 1 4.32 2 28 1 3.69 2 29 1 3.59 2 30 1 3.27 1 31 1 3.25 2 0 2 3.65 2 1 2 4.46 2 2 2 4.85 3 3 2 5.72 3 4 2 7.37 4 5 2 8.92 6 6 2 14.1 8 7 2 18.0 9 8 2 21.2 13 9 2 31.0 29 10 2 176 315 11 2 578 410 12 2 787 429 13 2 899 376 14 2 806 360 15 2 724 231 16 2 553 361 17 2 661 358 18 2 708 360 19 2 677 145 20 2 387 23 21 2 76.2 11 22 2 26.2 9 23 2 18.6 7 24 2 16.5 5 25 2 12.3 3 26 2 7.70 3 27 2 5.90 2 28 2 4.53 2 29 2 4.07 2 30 2 3.72 1 31 2 3.65 1 0 3 3.86 2 1 3 4.57 2 2 3 5.12 3 3 3 7.26 4 4 3 9.32 6 5 3 14.1 8 6 3 18.1 11 7 3 24.4 24 8 3 77.5 344 9 3 661 597 10 3 1.18E3 531 11 3 1.04E3 518 12 3 1.04E3 434 13 3 886 384 14 3 782 402 15 3 787 396 16 3 764 357 17 3 681 411 18 3 811 395 19 3 792 395 20 3 747 316 21 3 604 193 22 3 367 19 23 3 57.4 11 24 3 22.8 8 25 3 18.4 5 26 3 11.5 3 27 3 7.07 2 28 3 5.14 2 29 3 4.48 2 30 3 3.72 1 31 3 3.43 1 0 4 4.43 2 1 4 4.82 2 2 4 6.80 4 3 4 9.51 6 4 4 15.0 8 5 4 20.0 11 6 4 27.0 36 7 4 220 796 8 4 1.35E3 725 9 4 1.53E3 629 10 4 1.29E3 461 11 4 981 519 12 4 1.02E3 508 13 4 1.01E3 481 14 4 921 464 15 4 926 443 16 4 892 420 17 4 838 392 18 4 792 442 19 4 880 395 20 4 761 451 21 4 821 425 22 4 842 355 23 4 641 25 24 4 113 12 25 4 26.2 8 26 4 18.6 4 27 4 10.7 3 28 4 6.56 2 29 4 5.17 1 30 4 4.00 1 31 4 3.60 1 0 5 4.57 2 1 5 5.87 3 2 5 8.63 6 3 5 15.0 10 4 5 22.8 13 5 5 29.5 38 6 5 180 883 7 5 1.62E3 898 8 5 1.95E3 796 9 5 1.69E3 700 10 5 1.44E3 612 11 5 1.23E3 573 12 5 1.17E3 542 13 5 1.10E3 514 14 5 1.03E3 499 15 5 999 489 16 5 963 491 17 5 973 496 18 5 989 491 19 5 971 470 20 5 904 527 21 5 1.05E3 484 22 5 936 483 23 5 947 443 24 5 794 29 25 5 120 12 26 5 27.6 7 27 5 17.0 4 28 5 9.63 2 29 5 6.75 1 30 5 4.23 1 31 5 3.45 1 0 6 5.26 2 1 6 7.50 4 2 6 11.2 9 3 6 20.6 12 4 6 29.8 27 5 6 74.4 656 6 6 1.29E3

1070 7 6 2.28E3 966 8 6 2.09E3 845 9 6 1.79E3 752 10 6 1.57E3 679 11 6 1.41E3 622 12 6 1.27E3 579 13 6 1.18E3 555 14 6 1.12E3 545 15 6 1.08E3 547 16 6 1.07E3 561 17 6 1.12E3 576 18 6 1.16E3 586 19 6 1.18E3 561 20 6 1.13E3 624 21 6 1.20E3 639 22 6 1.24E3 632 23 6 1.24E3 620 24 6 1.21E3 557 25 6 898 23 26 6 60.6 10 27 6 24.2 6 28 6 15.2 3 29 6 8.54 2 30 6 5.64 1 31 6 4.15 3 0 7 6.17 4 1 7 9.50 7 2 7 16.0 11 3 7 25.2 18 4 7 43.9 172 5 7 772 1248 6 7 2.62E3

1186 7 7 2.62E3

1037 8 7 2.24E3 913 9 7 1.94E3 815 10 7 1.71E3 741 11 7 1.53E3 678 12 7 1.40E3 638 13 7 1.30E3 618 14 7 1.26E3 619 15 7 1.26E3 615 16 7 1.21E3 640 17 7 1.29E3 664 18 7 1.34E3 671 19 7 1.34E3 641 20 7 1.29E3 721 21 7 1.44E3 741 22 7 1.49E3 757 23 7 1.53E3 787 24 7 1.57E3 763 25 7 1.54E3 146 26 7 567 15 27 7 34.7 9 28 7 20.0 5 29 7 11.9 3 30 7 7.62 2 31 7 4.26 3 0 8 6.83 5 1 8 11.0 9 2 8 20.5 13 3 8 29.8 46 4 8 124 1184 5 8 2.54E3

1444 6 8 3.22E3

1314 7 8 2.93E3

1136 8 8 2.47E3

1008 9 8 2.14E3 906 10 8 1.91E3 831 11 8 1.73E3 769 12 8 1.59E3 726 13 8 1.50E3 712 14 8 1.46E3 718 15 8 1.47E3 730 16 8 1.50E3 751 17 8 1.54E3 784 18 8 1.60E3 814 19 8 1.67E3 855 20 8 1.72E3 882 21 8 1.76E3 915 22 8 1.85E3 943 23 8 1.93E3 961 24 8 1.97E3 936 25 8 1.91E3 810 26 8 1.51E3 29 27 8 87.3 12 28 8 25.1 7 29 8 15.0 4 30 8 9.09 3 31 8 5.29 4 0 9 7.86 6 1 9 13.9 10 2 9 23.9 17 3 9 40.5 102 4 9 1.10E3

1896 5 9 4.27E3

1747 6 9 4.04E3

1504 7 9 3.38E3

1290 8 9 2.85E3

1150 9 9 2.48E3

1033 10 9 2.21E3 954 11 9 2.02E3 897 12 9 1.88E3 859 13 9 1.80E3 843 14 9 1.76E3 850 15 9 1.77E3 867 16 9 1.81E3 900 17 9 1.88E3 941 18 9 1.96E3 987 19 9 2.05E3

1033 20 9 2.15E3

1080 21 9 2.25E3

1123 22 9 2.33E3

1155 23 9 2.41E3

1173 24 9 2.46E3

1162 25 9 2.45E3

1019 26 9 2.12E3 72 27 9 503 15 28 9 32.2 8 29 9 19.7 5 30 9 10.8 3 31 9 5.97 4 0 10 8.47 7 1 10 16.1 11 2 10 27.1 23 3 10 76.1

1303 4 10 2.89E3

2219 5 10 5.21E3

1997 6 10 4.71E3

1731 7 10 3.99E3

1530 8 10 3.45E3

1357 9 10 3.02E3

1232 10 10 2.69E3

1135 11 10 2.46E3

1069 12 10 2.31E3

1035 13 10 2.23E3

1022 14 10 2.20E3

1030 15 10 2.22E3

1062 16 10 2.28E3

1103 17 10 2.36E3

1159 18 10 2.48E3

1224 19 10 2.60E3

1283 20 10 2.73E3

1341 21 10 2.85E3

1390 22 10 2.97E3

1431 23 10 3.06E3

1452 24 10 3.12E3

1437 25 10 3.11E3

1220 26 10 2.58E3 432 27 10 1.03E3 21 28 10 52.7 12 29 10 27.2 5 30 10 13.1 3 31 10 7.49 4 0 11 9.50 7 1 11 18.0 12 2 11 30.7 41 3 11 123 3013 4 11 5.97E3

2759 5 11 6.91E3

2419 6 11 5.91E3

2127 7 11 5.15E3

1900 8 11 4.47E3

1661 9 11 3.89E3

1526 10 11 3.47E3

1407 11 11 3.18E3

1347 12 11 3.03E3

1308 13 11 2.93E3

1292 14 11 2.89E3

1301 15 11 2.92E3

1344 16 11 3.00E3

1404 17 11 3.13E3

1482 18 11 3.29E3

1553 19 11 3.46E3

1632 20 11 3.63E3

1712 21 11 3.78E3

1764 22 11 3.92E3

1806 23 11 4.03E3

1823 24 11 4.08E3

1799 25 11 4.07E3

1687 26 11 3.67E3 703 27 11 1.80E3 30 28 11 82.3 15 29 11 35.7 7 30 11 16.8 3 31 11 8.17 4 0 12 10.1 7 1 12 17.8 12 2 12 29.8 68 3 12 158 3674 4 12 4.67E3

3426 5 12 8.43E3

2940 6 12 7.30E3

2637 7 12 6.79E3

2342 8 12 5.94E3

2090 9 12 5.19E3

1904 10 12 4.67E3

1783 11 12 4.34E3

1698 12 12 4.10E3

1661 13 12 4.00E3

1661 14 12 3.99E3

1689 15 12 4.03E3

1746 16 12 4.15E3

1813 17 12 4.33E3

1912 18 12 4.55E3

2021 19 12 4.80E3

2114 20 12 5.02E3

2160 21 12 5.08E3

2238 22 12 5.30E3

2270 23 12 5.40E3

2242 24 12 5.35E3

2187 25 12 5.32E3

2026 26 12 4.89E3 818 27 12 2.23E3 45 28 12 110 18 29 12 42.4 8 30 12 19.3 3 31 12 8.28 4 0 13 9.96 6 1 13 16.0 10 2 13 25.3 42 3 13 110 331 4 13 1.19E3 606 5 13 2.27E3 705 6 13 2.14E3 562 7 13 2.19E3 841 8 13 3.46E3

2050 9 13 3.96E3

1974 10 13 3.98E3

1610 11 13 3.42E3 881 12 13 2.88E3 848 13 13 2.80E3 717 14 13 2.63E3 737 15 13 2.69E3 865 16 13 3.19E3

1405 17 13 3.71E3

1956 18 13 4.28E3

1830 19 13 3.85E3

1194 20 13 3.70E3 596 21 13 2.25E3 669 22 13 2.34E3 769 23 13 2.48E3 819 24 13 2.56E3 857 25 13 3.19E3 762 26 13 2.89E3 553 27 13 1.96E3 37 28 13 105 15 29 13 37.9 8 30 13 21.5 4 31 13 10.5 4 0 14 9.39 6 1 14 15.0 8 2 14 19.4 28 3 14 64.6 185 4 14 636 323 5 14 988 354 6 14 1.15E3 408 7 14 1.27E3 456 8 14 1.35E3 470 9 14 1.33E3 520 10 14 1.55E3 496 11 14 1.50E3 492 12 14 1.45E3 503 13 14 1.46E3 521 14 14 1.50E3 560 15 14 1.63E3 561 16 14 1.63E3 617 17 14 1.87E3 682 18 14 2.15E3 629 19 14 2.05E3 587 20 14 1.82E3 494 21 14 1.56E3 708 22 14 2.38E3 739 23 14 2.46E3 752 24 14 2.45E3 821 25 14 2.74E3 624 26 14 1.92E3 495 27 14 1.47E3 27 28 14 78.5 12 29 14 29.9 7 30 14 19.4 4 31 14 10.3 4 0 15 9.62 6 1 15 14.7 7 2 15 17.2 16 3 15 39.8 106 4 15 307 119 5 15 421 139 6 15 462 139 7 15 442 153 8 15 523 197 9 15 681 248 10 15 820 323 11 15 1.00E3 409 12 15 1.21E3 453 13 15 1.34E3 477 14 15 1.43E3 499 15 15 1.49E3 536 16 15 1.57E3 531 17 15 1.51E3 455 18 15 1.30E3 385 19 15 1.19E3 204 20 15 964 166 21 15 689 201 22 15 667 286 23 15 930 453 24 15 1.40E3 722 25 15 2.46E3 371 26 15 1.14E3 312 27 15 849 16 28 15 49.8 9 29 15 23.3 7 30 15 16.6 4 31 15 10.2 4 0 16 7.91 6 1 16 13.1 7 2 16 15.8 10 3 16 23.7 74 4 16 182 88 5 16 317 84 6 16 230 133 7 16 481 164 8 16 504 88 9 16 297 87 10 16 269 97 11 16 287 98 12 16 305 105 13 16 329 106 14 16 349 107 15 16 365 110 16 16 363 108 17 16 319 110 18 16 335 120 19 16 357 122 20 16 367 132 21 16 401 140 22 16 427 154 23 16 456 91 24 16 373 275 25 16 872 161 26 16 461 199 27 16 455 11 28 16 30.8 8 29 16 19.3 6 30 16 14.2 4 31 16 8.30 3 0 17 6.43 5 1 17 11.3 7 2 17 16.1 8 3 17 17.7 25 4 17 124 193 5 17 473 75 6 17 208 84 7 17 234 103 8 17 292 182 9 17 446 236 10 17 527 79 11 17 289 72 12 17 217 73 13 17 221 82 14 17 245 84 15 17 253 100 16 17 311 109 17 17 343 106 18 17 336 97 19 17 289 98 20 17 292 101 21 17 298 124 22 17 379 120 23 17 340 79 24 17 233 124 25 17 361 203 26 17 614 37 27 17 180 8 28 17 18.4 8 29 17 18.0 5 30 17 12.5 3 31 17 6.96 3 0 18 5.79 5 1 18 10.3 7 2 18 16.5 8 3 18 18.0 13 4 18 31.2 104 5 18 311 68 6 18 229 71 7 18 200 74 8 18 209 74 9 18 208 65 10 18 205 96 11 18 299 151 12 18 382 160 13 18 396 98 14 18 301 91 15 18 274 78 16 18 229 72 17 18 216 74 18 18 202 80 19 18 224 91 20 18 259 101 21 18 270 107 22 18 304 73 23 18 221 71 24 18 240 93 25 18 275 211 26 18 611 14 27 18 39.3 7 28 18 16.5 7 29 18 16.0 4 30 18 10.8 3 31 18 5.36 2 0 19 4.33 4 1 19 7.92 6 2 19 14.7 7 3 19 17.6 8 4 19 19.0 28 5 19 169 83 6 19 292 65 7 19 200 63 8 19 194 88 9 19 244 95 10 19 278 62 11 19 221 48 12 19 151 51 13 19 162 40 14 19 133 43 15 19 124 56 16 19 147 58 17 19 147 66 18 19 182 79 19 19 242 65 20 19 188 59 21 19 158 63 22 19 172 74 23 19 206 76 24 19 258 119 25 19 380 33 26 19 155 7 27 19 17.5 7 28 19 15.9 6 29 19 13.6 4 30 19 8.84 2 31 19 3.15 1 0 20 3.70 3 1 20 6.75 5 2 20 11.7 7 3 20 16.4 7 4 20 15.9 10 5 20 22.2 57 6 20 167 60 7 20 194 67 8 20 242 72 9 20 226 77 10 20 238 115 11 20 356 124 12 20 361 90 13 20 265 72 14 20 211 68 15 20 208 66 16 20 187 71 17 20 235 74 18 20 219 99 19 20 329 62 20 20 186 98 21 20 289 84 22 20 272 71 23 20 231 71 24 20 212 82 25 20 188 10 26 20 23.5 6 27 20 15.0 7 28 20 16.4 5 29 20 12.6 3 30 20 6.58 1 31 20 3.64 1 0 21 2.45 2 1 21 3.96 3 2 21 7.82 5 3 21 11.8 6 4 21 13.3 5 5 21 13.0 10 6 21 27.9 54 7 21 145 51 8 21 165 64 9 21 266 68 10 21 234 87 11 21 269 75 12 21 243 80 13 21 324 74 14 21 219 52 15 21 170 89 16 21 291 97 17 21 297 94 18 21 325 78 19 21 265 68 20 21 524 164 21 21 488 77 22 21 240 67 23 21 210 57 24 21 142 11 25 21 31.0 6 26 21 13.2 6 27 21 15.3 6 28 21 13.9 4 29 21 9.35 2 30 21 3.20 1 31 21 2.47 1 0 22 3.06 1 1 22 3.68 2 2 22 5.68 4 3 22 8.58 5 4 22 11.5 5 5 22 12.3 5 6 22 12.2 11 7 22 29.8 44 8 22 145 49 9 22 193 56 10 22 178 52 11 22 157 49 12 22 158 63 13 22 254 88 14 22 375 72 15 22 227 68 16 22 225 58 17 22 181 107 18 22 328 562 19 22 1.47E3 144 20 22 876 131 21 22 381 45 22 22 172 43 23 22 94.5 11 24 22 31.0 5 25 22 12.9 6 26 22 14.3 6 27 22 15.0 5 28 22 12.0 2 29 22 6.40 1 30 22 3.16 1 31 22 3.14 1 0 23 2.18 1 1 23 2.42 1 2 23 3.16 2 3 23 5.47 3 4 23 7.55 5 5 23 10.6 4 6 23 10.6 5 7 23 10.9 9 8 23 21.3 36 9 23 119 55 10 23 159 66 11 23 206 63 12 23 200 51 13 23 156 64 14 23 222 55 15 23 194 47 16 23 147 57 17 23 186 61 18 23 189 151 19 23 554 41 20 23 206 27 21 23 85.7 27 22 23 63.8 9 23 23 22.5 5 24 23 11.9 5 25 23 13.1 6 26 23 13.3 5 27 23 10.9 3 28 23 7.20 1 29 23 3.34 1 30 23 2.34 1 31 23 2.39 1 0 24 1.73 1 1 24 2.81 1 2 24 2.99 2 3 24 3.81 3 4 24 5.82 4 5 24 8.62 4 6 24 10.6 4 7 24 10.8 5 8 24 10.3 6 9 24 14.4 10 10 24 29.7 30 11 24 92.6 60 12 24 189 75 13 24 229 52 14 24 158 69 15 24 208 48 16 24 162 29 17 24 93.3 22 18 24 68.6 21 19 24 62.9 22 20 24 54.5 11 21 24 30.2 6 22 24 15.4 4 23 24 10.4 5 24 24 12.7 6 25 24 13.3 5 26 24 11.0 3 27 24 7.65 1 28 24 3.70 1 29 24 2.42 1 30 24 2.48 1 31 24 2.48