4 0 1 0.0168 23 1 1 0.0389 54 2 1 0.0691 49 3 1 0.0631 48 4 1 0.0603 46 5 1 0.0581 43 6 1 0.0560 43 7 1 0.0544 40 8 1 0.0553 22 9 1 0.0468 10 0 2 0.0192 27 1 2 0.0391 52 2 2 0.0639 53 3 2 0.0650 52 4 2 0.0638 49 5 2 0.0614 48 6 2 0.0585 45 7 2 0.0575 47 8 2 0.0562 34 9 2 0.0516 13 0 3 0.0204 31 1 3 0.0420 56 2 3 0.0684 53 3 3 0.0653 53 4 3 0.0641 51 5 3 0.0625 51 6 3 0.0622 50 7 3 0.0600 46 8 3 0.0572 35 9 3 0.0520 16 0 4 0.0203 39 1 4 0.0480 57 2 4 0.0685 55 3 4 0.0662 55 4 4 0.0648 55 5 4 0.0658 53 6 4 0.0634 55 7 4 0.0655 50 8 4 0.0603 42 9 4 0.0539 0 0 5 0.00793 34 1 5 0.0468 54 2 5 0.0670 58 3 5 0.0692 56 4 5 0.0667 57 5 5 0.0682 56 6 5 0.0671 56 7 5 0.0660 49 8 5 0.0595 48 9 5 0.0600 0 0 6 0.0112 37 1 6 0.0504 55 2 6 0.0682 60 3 6 0.0729 60 4 6 0.0712 60 5 6 0.0703 58 6 6 0.0696 55 7 6 0.0670 49 8 6 0.0613 48 9 6 0.0597 0 0 7 0.00431 35 1 7 0.0487 61 2 7 0.0735 62 3 7 0.0738 60 4 7 0.0719 60 5 7 0.0714 65 6 7 0.0750 59 7 7 0.0693 52 8 7 0.0622 51 9 7 0.0636 0 0 8 0.00246 46 1 8 0.0671 63 2 8 0.0747 64 3 8 0.0750 62 4 8 0.0721 61 5 8 0.0714 62 6 8 0.0734 59 7 8 0.0685 54 8 8 0.0646 50 9 8 0.0615 1 0 9 0.0420 52 1 9 0.109 66 2 9 0.0786 68 3 9 0.0786 68 4 9 0.0763 63 5 9 0.0723 67 6 9 0.0771 64 7 9 0.0723 63 8 9 0.0719 57 9 9 0.0657 0 0 10 0.0374 50 1 10 0.0673 65 2 10 0.0775 32 3 10 0.0524 63 4 10 0.0740 61 5 10 0.0713 61 6 10 0.0713 61 7 10 0.0711 60 8 10 0.0702 56 9 10 0.0668 0 0 11 0.00627 54 1 11 0.0691 72 2 11 0.0846 14 3 11 0.0345 45 4 11 0.0613 62 5 11 0.0733 64 6 11 0.0740 64 7 11 0.0743 59 8 11 0.0696 59 9 11 0.0699 0 0 12 -4.25E-4 50 1 12 0.0641 73 2 12 0.0865 17 3 12 0.0413 41 4 12 0.0606 62 5 12 0.0745 63 6 12 0.0756 66 7 12 0.0778 64 8 12 0.0760 69 9 12 0.0806 0 0 13 0.00283 65 1 13 0.0802 80 2 13 0.0931 44 3 13 0.0671 63 4 13 0.0782 75 5 13 0.0873 74 6 13 0.0862 76 7 13 0.0882 71 8 13 0.0821 76 9 13 0.0892 0 0 14 0.00859 78 1 14 0.0930 84 2 14 0.0979 58 3 14 0.0765 95 4 14 0.113 108 5 14 0.126 108 6 14 0.137 154 7 14 0.158 76 8 14 0.112 66 9 14 0.0833