40 0 1 0.0151 107 1 1 0.0357 244 2 1 0.0677 235 3 1 0.0635 229 4 1 0.0622 224 5 1 0.0607 215 6 1 0.0587 209 7 1 0.0569 199 8 1 0.0577 139 9 1 0.0486 58 0 2 0.0171 132 1 2 0.0365 227 2 2 0.0623 238 3 2 0.0649 236 4 2 0.0642 228 5 2 0.0625 221 6 2 0.0604 216 7 2 0.0592 209 8 2 0.0577 170 9 2 0.0506 73 0 3 0.0194 148 1 3 0.0398 246 2 3 0.0676 242 3 3 0.0659 238 4 3 0.0646 236 5 3 0.0639 232 6 3 0.0635 229 7 3 0.0624 214 8 3 0.0584 188 9 3 0.0507 82 0 4 0.0204 177 1 4 0.0458 251 2 4 0.0683 243 3 4 0.0667 246 4 4 0.0663 250 5 4 0.0680 241 6 4 0.0653 248 7 4 0.0674 230 8 4 0.0629 204 9 4 0.0544 17 0 5 0.00824 179 1 5 0.0456 242 2 5 0.0667 259 3 5 0.0700 250 4 5 0.0680 260 5 5 0.0701 255 6 5 0.0691 253 7 5 0.0684 232 8 5 0.0630 226 9 5 0.0613 17 0 6 0.0139 196 1 6 0.0503 253 2 6 0.0691 276 3 6 0.0749 271 4 6 0.0734 270 5 6 0.0729 269 6 6 0.0726 263 7 6 0.0704 240 8 6 0.0648 229 9 6 0.0627 4 0 7 0.00374 185 1 7 0.0470 268 2 7 0.0727 271 3 7 0.0738 270 4 7 0.0725 267 5 7 0.0720 282 6 7 0.0763 261 7 7 0.0705 235 8 7 0.0639 236 9 7 0.0642 3 0 8 0.00280 213 1 8 0.0632 275 2 8 0.0742 283 3 8 0.0758 276 4 8 0.0733 272 5 8 0.0725 283 6 8 0.0760 263 7 8 0.0705 245 8 8 0.0660 231 9 8 0.0629 3 0 9 0.0348 221 1 9 0.0873 282 2 9 0.0778 290 3 9 0.0781 283 4 9 0.0762 272 5 9 0.0730 291 6 9 0.0784 270 7 9 0.0730 273 8 9 0.0736 247 9 9 0.0672 6 0 10 0.0336 231 1 10 0.0641 291 2 10 0.0789 201 3 10 0.0483 289 4 10 0.0753 276 5 10 0.0739 274 6 10 0.0736 276 7 10 0.0740 271 8 10 0.0728 258 9 10 0.0697 0 0 11 0.00838 253 1 11 0.0664 313 2 11 0.0850 45 3 11 0.0309 255 4 11 0.0576 280 5 11 0.0757 283 6 11 0.0761 283 7 11 0.0760 267 8 11 0.0714 266 9 11 0.0715 0 0 12 0.00134 241 1 12 0.0615 318 2 12 0.0869 53 3 12 0.0360 254 4 12 0.0561 289 5 12 0.0767 293 6 12 0.0781 301 7 12 0.0801 295 8 12 0.0776 310 9 12 0.0816 0 0 13 0.00292 292 1 13 0.0754 344 2 13 0.0908 253 3 13 0.0594 317 4 13 0.0744 334 5 13 0.0886 331 6 13 0.0872 334 7 13 0.0884 311 8 13 0.0824 327 9 13 0.0885 7 0 14 0.00971 346 1 14 0.0880 363 2 14 0.0964 316 3 14 0.0709 398 4 14 0.112 430 5 14 0.127 401 6 14 0.137 684 7 14 0.158 306 8 14 0.104 291 9 14 0.0829