24 0 1 0.210 34 1 1 0.215 54 2 1 0.278 87 3 1 0.398 79 4 1 0.367 64 5 1 0.309 33 6 1 0.180 25 7 1 0.151 21 8 1 0.148 12 9 1 0.143 37 0 2 0.240 49 1 2 0.254 104 2 2 0.467 188 3 2 0.816 168 4 2 0.746 114 5 2 0.500 57 6 2 0.271 38 7 2 0.193 26 8 2 0.155 20 9 2 0.146 43 0 3 0.251 84 1 3 0.449 236 2 3 1.03 446 3 3 1.92 359 4 3 1.57 197 5 3 0.852 88 6 3 0.398 45 7 3 0.223 29 8 3 0.161 19 9 3 0.137 45 0 4 0.259 325 1 4 1.50 746 2 4 3.34

1076 3 4 4.71 862 4 4 3.82 379 5 4 1.76 130 6 4 0.584 54 7 4 0.255 33 8 4 0.170 23 9 4 0.138 87 0 5 0.496

1653 1 5 7.97

3240 2 5 15.8

3500 3 5 15.8

1973 4 5 8.74 824 5 5 3.52 152 6 5 0.708 55 7 5 0.262 32 8 5 0.163 23 9 5 0.136 91 0 6 0.494

8250 1 6 25.2

14177 2 6 40.8

9454 3 6 34.8

3367 4 6 14.5 818 5 6 3.63 150 6 6 0.731 51 7 6 0.248 30 8 6 0.164 24 9 6 0.138 89 0 7 0.466

15957 1 7 9.57

15889 2 7 15634 3 7 43.3

3300 4 7 15.5 597 5 7 2.80 138 6 7 0.631 50 7 7 0.246 32 8 7 0.167 26 9 7 0.149 67 0 8 0.349

15923 1 8 3.67

15889 2 8 15813 3 8 40.0

2907 4 8 13.6 474 5 8 2.26 134 6 8 0.600 54 7 8 0.255 35 8 8 0.173 25 9 8 0.140 58 0 9 0.302 442 1 9 3.02

15896 2 9 13155 3 9 37.9

3299 4 9 14.5 498 5 9 2.45 150 6 9 0.667 62 7 9 0.280 40 8 9 0.186 28 9 9 0.151 48 0 10 0.275

1288 1 10 3.08

15912 2 10 11076 3 10 36.8

3399 4 10 14.2 514 5 10 2.52 157 6 10 0.680 65 7 10 0.302 38 8 10 0.189 29 9 10 0.152 46 0 11 0.258

16020 1 11 6.25

15938 2 11 49.2

8505 3 11 33.3

2942 4 11 12.3 473 5 11 2.24 164 6 11 0.715 71 7 11 0.322 39 8 11 0.192 30 9 11 0.154 44 0 12 0.239

12657 1 12 24.4

12986 2 12 43.0

5765 3 12 24.4

2101 4 12 8.94 380 5 12 1.76 157 6 12 0.675 81 7 12 0.360 46 8 12 0.219 36 9 12 0.179 43 0 13 0.243

7337 1 13 25.7

6816 2 13 26.9

3667 3 13 15.0

1269 4 13 5.68 350 5 13 1.55 159 6 13 0.685 90 7 13 0.392 52 8 13 0.239 37 9 13 0.185 48 0 14 0.458

3544 1 14 14.4

3103 2 14 13.0

1694 3 14 7.31 616 4 14 2.62 207 5 14 1.00 146 6 14 0.674 99 7 14 0.441 46 8 14 0.266 32 9 14 0.168