22 0 1 0.202 33 1 1 0.210 59 2 1 0.295 113 3 1 0.515 109 4 1 0.499 91 5 1 0.417 53 6 1 0.255 29 7 1 0.160 21 8 1 0.132 10 9 1 0.120 32 0 2 0.218 48 1 2 0.261 118 2 2 0.532 223 3 2 0.988 257 4 2 1.10 168 5 2 0.727 97 6 2 0.445 51 7 2 0.249 26 8 2 0.140 14 9 2 0.114 38 0 3 0.229 100 1 3 0.527 297 2 3 1.31 571 3 3 2.44 550 4 3 2.50 348 5 3 1.49 176 6 3 0.786 74 7 3 0.344 31 8 3 0.158 15 9 3 0.102 38 0 4 0.233 384 1 4 1.77 969 2 4 4.41

1448 3 4 6.42

1320 4 4 5.54 750 5 4 3.36 281 6 4 1.30 94 7 4 0.430 36 8 4 0.178 17 9 4 0.0980 85 0 5 0.496

1915 1 5 9.43

4201 2 5 20.0

4681 3 5 21.0

2598 4 5 11.3

1255 5 5 5.30 353 6 5 1.62 100 7 5 0.455 32 8 5 0.165 17 9 5 0.0964 94 0 6 0.502

9596 1 6 26.2

15843 2 6 43.3

11203 3 6 38.8

4132 4 6 18.4

1264 5 6 5.58 314 6 6 1.45 88 7 6 0.399 32 8 6 0.154 19 9 6 0.0971 91 0 7 0.468

15954 1 7 7.83

15881 2 7 15819 3 7 46.0

4367 4 7 20.2 973 5 7 4.37 211 6 7 0.957 73 7 7 0.332 29 8 7 0.138 17 9 7 0.0906 65 0 8 0.330

15909 1 8 3.69

15881 2 8 13544 3 8 35.4

2646 4 8 12.2 610 5 8 2.71 149 6 8 0.667 59 7 8 0.272 28 8 8 0.132 16 9 8 0.0814 39 0 9 0.215 365 1 9 2.10

15881 2 9 47.3

6380 3 9 26.0

1548 4 9 6.75 436 5 9 1.89 134 6 9 0.592 60 7 9 0.269 29 8 9 0.142 17 9 9 0.0884 21 0 10 0.135 670 1 10 7.00

11808 2 10 40.9

3968 3 10 17.4

1116 4 10 4.88 326 5 10 1.43 117 6 10 0.519 53 7 10 0.249 27 8 10 0.140 15 9 10 0.0868 19 0 11 0.131

8433 1 11 25.4

8606 2 11 33.7

2716 3 11 12.0 861 4 11 3.75 271 5 11 1.19 104 6 11 0.470 49 7 11 0.240 26 8 11 0.131 18 9 11 0.0954 14 0 12 0.100

4513 1 12 17.0

4879 2 12 20.7

1855 3 12 8.00 637 4 12 2.73 225 5 12 0.964 96 6 12 0.427 47 7 12 0.230 26 8 12 0.131 17 9 12 0.0914 16 0 13 0.110

2666 1 13 9.94

2626 2 13 10.5

1269 3 13 5.20 488 4 13 2.09 214 5 13 0.930 98 6 13 0.433 54 7 13 0.252 27 8 13 0.129 18 9 13 0.0934 22 0 14 0.235

1513 1 14 6.05

1400 2 14 5.84 781 3 14 3.31 336 4 14 1.36 134 5 14 0.643 90 6 14 0.431 57 7 14 0.272 22 8 14 0.141 14 9 14 0.0815