24 0 1 0.215 37 1 1 0.234 66 2 1 0.336 122 3 1 0.552 117 4 1 0.533 98 5 1 0.448 60 6 1 0.287 35 7 1 0.196 27 8 1 0.171 15 9 1 0.154 36 0 2 0.235 53 1 2 0.287 127 2 2 0.573 231 3 2 1.03 267 4 2 1.14 178 5 2 0.764 106 6 2 0.481 60 7 2 0.285 34 8 2 0.185 20 9 2 0.158 42 0 3 0.247 109 1 3 0.553 309 2 3 1.36 580 3 3 2.48 560 4 3 2.54 356 5 3 1.53 184 6 3 0.823 82 7 3 0.380 39 8 3 0.199 20 9 3 0.145 42 0 4 0.253 392 1 4 1.80 978 2 4 4.45

1462 3 4 6.46

1328 4 4 5.58 757 5 4 3.40 291 6 4 1.33 104 7 4 0.470 45 8 4 0.220 25 9 4 0.140 86 0 5 0.502

1927 1 5 9.46

4202 2 5 20.1

4693 3 5 21.0

2610 4 5 11.3

1265 5 5 5.34 363 6 5 1.66 109 7 5 0.495 41 8 5 0.210 26 9 5 0.143 94 0 6 0.507

9608 1 6 26.2

15861 2 6 43.4

11210 3 6 38.9

4144 4 6 18.4

1279 5 6 5.62 324 6 6 1.49 96 7 6 0.434 41 8 6 0.198 26 9 6 0.141 90 0 7 0.471

15961 1 7 7.84

15889 2 7 15837 3 7 46.1

4385 4 7 20.2 984 5 7 4.42 221 6 7 1.00 82 7 7 0.375 38 8 7 0.188 27 9 7 0.141 66 0 8 0.333

15927 1 8 3.74

15889 2 8 13557 3 8 35.5

2663 4 8 12.3 623 5 8 2.76 163 6 8 0.714 70 7 8 0.319 37 8 8 0.187 25 9 8 0.137 41 0 9 0.239 383 1 9 2.19

15895 2 9 47.4

6386 3 9 26.0

1559 4 9 6.79 447 5 9 1.93 146 6 9 0.639 70 7 9 0.313 41 8 9 0.195 26 9 9 0.139 25 0 10 0.161 679 1 10 7.04

11831 2 10 40.9

3972 3 10 17.5

1132 4 10 4.92 338 5 10 1.48 127 6 10 0.561 62 7 10 0.294 38 8 10 0.190 25 9 10 0.139 18 0 11 0.128

8441 1 11 25.5

8625 2 11 33.7

2719 3 11 12.0 872 4 11 3.78 283 5 11 1.23 115 6 11 0.512 61 7 11 0.285 35 8 11 0.182 28 9 11 0.147 14 0 12 0.104

4517 1 12 17.0

4883 2 12 20.8

1858 3 12 8.03 648 4 12 2.76 234 5 12 1.01 108 6 12 0.475 61 7 12 0.285 37 8 12 0.191 31 9 12 0.161 17 0 13 0.114

2689 1 13 10.00

2641 2 13 10.6

1281 3 13 5.24 504 4 13 2.14 230 5 13 0.988 113 6 13 0.491 68 7 13 0.312 43 8 13 0.201 34 9 13 0.173 21 0 14 0.242

1529 1 14 6.12

1417 2 14 5.91 792 3 14 3.36 355 4 14 1.44 156 5 14 0.737 116 6 14 0.535 87 7 14 0.397 39 8 14 0.241 26 9 14 0.154