18 0 1 0.141 30 1 1 0.139 26 2 1 0.119 25 3 1 0.114 26 4 1 0.118 44 5 1 0.215 0 6 1 0.0566 12 7 1 0.0829 22 8 1 0.119 0 9 1 0.0642 24 0 2 0.145 34 1 2 0.150 29 2 2 0.128 32 3 2 0.130 32 4 2 0.140 30 5 2 0.132 40 6 2 0.212 12 7 2 0.118 29 8 2 0.138 18 9 2 0.131 30 0 3 0.153 36 1 3 0.150 33 2 3 0.140 33 3 3 0.139 44 4 3 1.20 30 5 3 0.130 31 6 3 0.143 24 7 3 0.175 12 8 3 0.0903 41 9 3 0.182 39 0 4 0.172 41 1 4 0.162 39 2 4 0.156 41 3 4 0.160 483 4 4 5.76 40 5 4 0.284 31 6 4 0.124 41 7 4 0.182 16 8 4 0.157 42 9 4 0.180 44 0 5 0.182 44 1 5 0.169 40 2 5 0.160 42 3 5 0.167 283 4 5 3.32 43 5 5 0.454 31 6 5 0.131 32 7 5 0.130 29 8 5 0.127 9 9 5 0.0877 59 0 6 0.238 54 1 6 0.212 48 2 6 0.188 53 3 6 0.526 163 4 6 1.44 46 5 6 0.194 35 6 6 0.137 34 7 6 0.135 31 8 6 0.130 24 9 6 0.129 137 0 7 0.595 76 1 7 0.295 54 2 7 0.210 59 3 7 0.865 186 4 7 2.76 48 5 7 0.197 29 6 7 0.135 30 7 7 0.127 31 8 7 0.130 32 9 7 0.137 839 0 8 5.65 114 1 8 0.496 56 2 8 0.218 63 3 8 0.589 184 4 8 2.02 34 5 8 0.181 19 6 8 0.137 9 7 8 0.0644 11 8 8 0.0763 23 9 8 0.113 486 0 9 3.34 128 1 9 0.521 65 2 9 0.252 67 3 9 0.397 74 4 9 0.653 69 5 9 0.397 27 6 9 0.171 15 7 9 0.107 9 8 9 0.0757 10 9 9 0.0724 190 0 10 1.40 121 1 10 0.444 72 2 10 0.273 72 3 10 0.335 231 4 10 0.949 215 5 10 0.955 62 6 10 0.351 37 7 10 0.166 24 8 10 0.123 25 9 10 0.127 131 0 11 0.521 120 1 11 0.434 109 2 11 0.787 248 3 11 0.984 469 4 11 2.00 461 5 11 1.99 73 6 11 0.471 55 7 11 0.237 54 8 11 0.241 42 9 11 0.230 115 0 12 0.486 121 1 12 0.429 552 2 12 1.98 527 3 12 2.18 681 4 12 2.91 426 5 12 1.83 96 6 12 0.460 84 7 12 0.349 146 8 12 1.19 49 9 12 0.278 115 0 13 0.441 119 1 13 0.420 593 2 13 2.15 464 3 13 1.95 490 4 13 2.11 263 5 13 1.15 76 6 13 0.341 81 7 13 0.330 170 8 13 1.40 51 9 13 0.247 175 0 14 0.992 190 1 14 1.53 495 2 14 2.03 340 3 14 1.40 376 4 14 1.54 208 5 14 0.982 89 6 14 0.395 98 7 14 0.441 101 8 14 0.469 62 9 14 0.282