133 0 1 0.0420 151 1 1 0.0344 150 2 1 0.0301 147 3 1 0.0287 143 4 1 0.0277 137 5 1 0.0265 135 6 1 0.0257 133 7 1 0.0253 126 8 1 0.0254 170 0 2 0.0448 175 1 2 0.0369 165 2 2 0.0330 157 3 2 0.0313 154 4 2 0.0303 152 5 2 0.0315 144 6 2 0.0280 125 7 2 0.0241 116 8 2 0.0227 184 0 3 0.0430 183 1 3 0.0378 183 2 3 0.0371 166 3 3 0.0333 157 4 3 0.0311 146 5 3 0.0282 141 6 3 0.0270 98 7 3 0.0201 74 8 3 0.0157 203 0 4 0.0513 208 1 4 0.0423 217 2 4 0.0457 185 3 4 0.0374 159 4 4 0.0317 149 5 4 0.0286 146 6 4 0.0276 98 7 4 0.0199 65 8 4 0.0144 249 0 5 0.0509 243 1 5 0.0506 385 2 5 0.165 241 3 5 0.0580 166 4 5 0.0332 152 5 5 0.0295 145 6 5 0.0281 86 7 5 0.0187 61 8 5 0.0139 341 0 6 0.0707 119 1 6 0.0311

1052 2 6 0.428 364 3 6 0.103 175 4 6 0.0364 150 5 6 0.0301 139 6 6 0.0379 106 7 6 0.0235 57 8 6 0.0189 456 0 7 0.121 179 1 7 0.0584 628 2 7 0.171 352 3 7 0.0855 188 4 7 0.0493 163 5 7 0.0531 106 6 7 0.0263 112 7 7 0.0340 58 8 7 0.0134 148 0 8 0.206 512 1 8 0.138 589 2 8 0.145 418 3 8 0.0962 278 4 8 0.0623 306 5 8 0.0819 175 6 8 0.0548 115 7 8 0.0348 216 8 8 0.0757 116 0 9 0.0283 566 1 9 0.114 659 2 9 0.156 484 3 9 0.118 334 4 9 0.0812 186 5 9 0.0501 50 6 9 0.0162 53 7 9 0.0186

1130 8 9 0.341 70 0 10 0.0183 340 1 10 0.0718 834 2 10 0.182 794 3 10 0.222 422 4 10 0.110 284 5 10 0.0704 74 6 10 0.0218 49 7 10 0.0190 117 8 10 0.0309 46 0 11 0.0116 164 1 11 0.0413 514 2 11 0.126 822 3 11 0.239 312 4 11 0.0863 221 5 11 0.0591 165 6 11 0.0404 79 7 11 0.0253 46 8 11 0.0124 37 0 12 0.00928 116 1 12 0.0247 414 2 12 0.0943 438 3 12 0.127 213 4 12 0.0544 144 5 12 0.0365 109 6 12 0.0294 123 7 12 0.0302 61 8 12 0.0189 29 0 13 0.00869 84 1 13 0.0191 224 2 13 0.0563 254 3 13 0.0663 171 4 13 0.0434 111 5 13 0.0286 97 6 13 0.0256 119 7 13 0.0293 85 8 13 0.0216 29 0 14 0.00902 70 1 14 0.0163 149 2 14 0.0344 181 3 14 0.0416 140 4 14 0.0354 96 5 14 0.0240 75 6 14 0.0192 85 7 14 0.0222 95 8 14 0.0231 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4