138 0 1 0.0484 329 1 1 0.0756

1036 2 1 0.335

2347 3 1 0.816 577 4 1 0.142 308 5 1 0.0675 220 6 1 0.0462 181 7 1 0.0371 173 8 1 0.0352 204 0 2 0.0889 337 1 2 0.0785 626 2 2 0.156 808 3 2 0.196 502 4 2 0.114 319 5 2 0.0690 235 6 2 0.0493 203 7 2 0.0421 179 8 2 0.0360 283 0 3 0.0806 309 1 3 0.0892 475 2 3 0.110 657 3 3 0.142 465 4 3 0.100 305 5 3 0.0645 240 6 3 0.0502 205 7 3 0.0427 178 8 3 0.0359 313 0 4 0.0826 373 1 4 0.126 407 2 4 0.0906

1284 3 4 0.398 522 4 4 0.128 307 5 4 0.0637 252 6 4 0.0572 202 7 4 0.0416 183 8 4 0.0370 292 0 5 0.0761 271 1 5 0.0930 375 2 5 0.0897 732 3 5 0.169 454 4 5 0.0977 294 5 5 0.0599 244 6 5 0.0598 200 7 5 0.0409 181 8 5 0.0365 215 0 6 0.0630 460 1 6 0.188 347 2 6 0.110 477 3 6 0.110 361 4 6 0.0713 269 5 6 0.0551 228 6 6 0.0595 169 7 6 0.0362 171 8 6 0.0483 243 0 7 0.0651 229 1 7 0.127 341 2 7 0.103 509 3 7 0.147 319 4 7 0.0907 259 5 7 0.0711 268 6 7 0.0752 414 7 7 0.0751 600 8 7 0.123 335 0 8 0.0868 179 1 8 0.0666 508 2 8 0.135 758 3 8 0.161 485 4 8 0.107 323 5 8 0.0707 392 6 8 0.0906 264 7 8 0.0592 216 8 8 0.0506 196 0 9 0.0557 191 1 9 0.0527 829 2 9 0.192 769 3 9 0.249 667 4 9 0.192 434 5 9 0.125 350 6 9 0.0932 309 7 9 0.0768 323 8 9 0.0778 146 0 10 0.0345 500 1 10 0.123 858 2 10 0.212

1316 3 10 0.427

2555 4 10 0.620 711 5 10 0.188 506 6 10 0.127 370 7 10 0.0919 304 8 10 0.0781 111 0 11 0.0286 435 1 11 0.111 595 2 11 0.147 505 3 11 0.135

1626 4 11 0.407 643 5 11 0.186 336 6 11 0.0868 255 7 11 0.0656 207 8 11 0.0520 80 0 12 0.0261 405 1 12 0.101 483 2 12 0.118 393 3 12 0.0963 609 4 12 0.172 921 5 12 0.233 321 6 12 0.0885 208 7 12 0.0518 167 8 12 0.0421 98 0 13 0.0275 318 1 13 0.0796 404 2 13 0.0991 326 3 13 0.0748 410 4 13 0.0996 655 5 13 0.148 315 6 13 0.0870 183 7 13 0.0450 150 8 13 0.0367 172 0 14 0.0433 269 1 14 0.0666 322 2 14 0.0781 313 3 14 0.0779 240 4 14 0.0627 211 5 14 0.0527 206 6 14 0.0514 178 7 14 0.0438 131 8 14 0.0320 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4