126 0 1 0.0364 164 1 1 0.0332 163 2 1 0.0318 191 3 1 0.0375 207 4 1 0.0404 233 5 1 0.0453 267 6 1 0.0515 319 7 1 0.0616 296 8 1 0.0564 99 0 2 0.0234 169 1 2 0.0336 144 2 2 0.0286 213 3 2 0.0422 227 4 2 0.0446 255 5 2 0.0498 305 6 2 0.0606 402 7 2 0.0880 332 8 2 0.0659 94 0 3 0.0207 131 1 3 0.0306 98 2 3 0.0233 222 3 3 0.0441 255 4 3 0.0504 304 5 3 0.0599 400 6 3 0.0872

1095 7 3 0.390 383 8 3 0.0862 108 0 4 0.0224 217 1 4 0.0482 91 2 4 0.0240 202 3 4 0.0395 308 4 4 0.0612 401 5 4 0.0795 589 6 4 0.126

1789 7 4 0.546 445 8 4 0.0980 74 0 5 0.0172 172 1 5 0.0473 88 2 5 0.0236 179 3 5 0.0380 366 4 5 0.0722 648 5 5 0.149 781 6 5 0.163 916 7 5 0.206 364 8 5 0.0791 71 0 6 0.0168 244 1 6 0.0504 110 2 6 0.0292 224 3 6 0.0626 397 4 6 0.0764

1294 5 6 0.396 953 6 6 0.281 667 7 6 0.150 433 8 6 0.133 70 0 7 0.0163 265 1 7 0.0537 125 2 7 0.0345 316 3 7 0.137 464 4 7 0.0957 787 5 7 0.199 819 6 7 0.163 598 7 7 0.266 398 8 7 0.109 84 0 8 0.0209 230 1 8 0.0509 247 2 8 0.0722 601 3 8 0.169 498 4 8 0.104 682 5 8 0.149 597 6 8 0.139 586 7 8 0.157 254 8 8 0.0679 100 0 9 0.0245 206 1 9 0.0493 203 2 9 0.0462 294 3 9 0.0707 594 4 9 0.149

1090 5 9 0.255

1435 6 9 0.335

1885 7 9 0.439 359 8 9 0.136 149 0 10 0.0345 172 1 10 0.0374 124 2 10 0.0291 265 3 10 0.0526 263 4 10 0.0564 370 5 10 0.0948 505 6 10 0.123 599 7 10 0.139 411 8 10 0.0880 125 0 11 0.0262 126 1 11 0.0261 128 2 11 0.0267 136 3 11 0.0276 166 4 11 0.0326 243 5 11 0.0569 342 6 11 0.0735 407 7 11 0.0888 410 8 11 0.0813 83 0 12 0.0187 82 1 12 0.0179 85 2 12 0.0180 94 3 12 0.0197 123 4 12 0.0250 174 5 12 0.0347 305 6 12 0.0695 342 7 12 0.0718 271 8 12 0.0548 65 0 13 0.0151 80 1 13 0.0178 84 2 13 0.0183 102 3 13 0.0214 127 4 13 0.0259 174 5 13 0.0342 186 6 13 0.0370 312 7 13 0.0641 305 8 13 0.0603 75 0 14 0.0176 77 1 14 0.0169 94 2 14 0.0203 113 3 14 0.0235 139 4 14 0.0279 157 5 14 0.0314 213 6 14 0.0473 325 7 14 0.0660 286 8 14 0.0564 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4