171 0 1 0.0469 214 1 1 0.0463 352 2 1 0.147 261 3 1 0.0582 292 4 1 0.0652 447 5 1 0.108

1798 6 1 0.657

2401 7 1 0.787 407 8 1 0.105 214 0 2 0.0499 228 1 2 0.0484 356 2 2 0.140 287 3 2 0.0660 296 4 2 0.0658 411 5 2 0.0965 774 6 2 0.210 915 7 2 0.252 483 8 2 0.117 234 0 3 0.0504 253 1 3 0.0564 361 2 3 0.135 300 3 3 0.0698 287 4 3 0.0633 359 5 3 0.0820 477 6 3 0.114 573 7 3 0.147 579 8 3 0.184 229 0 4 0.0468 289 1 4 0.0615 524 2 4 0.147 273 3 4 0.0665 236 4 4 0.0534 295 5 4 0.0671 357 6 4 0.0883 501 7 4 0.173 531 8 4 0.172 240 0 5 0.0459 325 1 5 0.0639 602 2 5 0.165 263 3 5 0.0687 243 4 5 0.0600 231 5 5 0.0563 385 6 5 0.106

1491 7 5 0.390 567 8 5 0.164 664 0 6 0.211 600 1 6 0.198 364 2 6 0.132 333 3 6 0.0756 632 4 6 0.208 278 5 6 0.0768 635 6 6 0.200

1056 7 6 0.295 312 8 6 0.109

1302 0 7 0.315

1361 1 7 0.368 756 2 7 0.161 342 3 7 0.0774 589 4 7 0.202 272 5 7 0.0705 531 6 7 0.145 682 7 7 0.188 314 8 7 0.0836

1337 0 8 0.331

1270 1 8 0.332 560 2 8 0.150 332 3 8 0.0738 380 4 8 0.0891 413 5 8 0.104 515 6 8 0.139 396 7 8 0.107 312 8 8 0.0737

1358 0 9 0.303

1162 1 9 0.318 408 2 9 0.139 343 3 9 0.0777 431 4 9 0.107 766 5 9 0.191

1159 6 9 0.290

1111 7 9 0.273 837 8 9 0.197

1354 0 10 0.292

1039 1 10 0.304 363 2 10 0.127 305 3 10 0.0650 386 4 10 0.0842 434 5 10 0.108 777 6 10 0.193 904 7 10 0.238 649 8 10 0.170 676 0 11 0.134 482 1 11 0.149 266 2 11 0.115 202 3 11 0.0418 132 4 11 0.0272 118 5 11 0.0287 228 6 11 0.0623 496 7 11 0.116 412 8 11 0.0982 134 0 12 0.0259 172 1 12 0.0407 251 2 12 0.112 216 3 12 0.0435 171 4 12 0.0346 77 5 12 0.0175 95 6 12 0.0211 197 7 12 0.0466 393 8 12 0.0892 154 0 13 0.0301 172 1 13 0.0433 240 2 13 0.106 205 3 13 0.0403 206 4 13 0.0407 64 5 13 0.0173 64 6 13 0.0148 95 7 13 0.0215 194 8 13 0.0411 176 0 14 0.0348 196 1 14 0.0507 240 2 14 0.101 209 3 14 0.0398 211 4 14 0.0407 196 5 14 0.0377 51 6 14 0.0128 61 7 14 0.0147 108 8 14 0.0220 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4