165 0 1 0.0410 214 1 1 0.0414 205 2 1 0.0388 189 3 1 0.0359 175 4 1 0.0333 158 5 1 0.0301 142 6 1 0.0273 132 7 1 0.0251 125 8 1 0.0240 206 0 2 0.0442 236 1 2 0.0446 220 2 2 0.0421 199 3 2 0.0384 180 4 2 0.0344 161 5 2 0.0308 145 6 2 0.0278 133 7 2 0.0262 128 8 2 0.0246 236 0 3 0.0474 251 1 3 0.0478 235 2 3 0.0451 218 3 3 0.0415 190 4 3 0.0364 164 5 3 0.0313 146 6 3 0.0279 149 7 3 0.0295 127 8 3 0.0245 168 0 4 0.0327 248 1 4 0.0459 258 2 4 0.0493 239 3 4 0.0457 199 4 4 0.0383 170 5 4 0.0326 149 6 4 0.0285 153 7 4 0.0305 126 8 4 0.0241 214 0 5 0.0385 209 1 5 0.0383 271 2 5 0.0491 341 3 5 0.0957 228 4 5 0.0432 181 5 5 0.0341 150 6 5 0.0290 156 7 5 0.0314 124 8 5 0.0239 106 0 6 0.0224 131 1 6 0.0249 178 2 6 0.0535 227 3 6 0.0502 379 4 6 0.0944 202 5 6 0.0384 158 6 6 0.0303 174 7 6 0.0485 145 8 6 0.0503 104 0 7 0.0215 107 1 7 0.0212 149 2 7 0.0319 210 3 7 0.0426 702 4 7 0.216 227 5 7 0.0421 160 6 7 0.0311 439 7 7 0.114 853 8 7 0.155 122 0 8 0.0239 106 1 8 0.0205 170 2 8 0.0338 148 3 8 0.0296 407 4 8 0.0841 228 5 8 0.0452 167 6 8 0.0588 231 7 8 0.0608 101 8 8 0.0275 276 0 9 0.0489 218 1 9 0.0394 203 2 9 0.0384 229 3 9 0.0473 216 4 9 0.0433 159 5 9 0.0309 114 6 9 0.0212 146 7 9 0.0283 101 8 9 0.0202 389 0 10 0.0662 293 1 10 0.0518 231 2 10 0.0408 235 3 10 0.0408 263 4 10 0.0520 357 5 10 0.0618 145 6 10 0.0264 219 7 10 0.0398 222 8 10 0.0402 363 0 11 0.0638 371 1 11 0.0658 366 2 11 0.0640 379 3 11 0.0696 512 4 11 0.0858 398 5 11 0.0698 209 6 11 0.0501 419 7 11 0.0710 361 8 11 0.0637 650 0 12 0.110 605 1 12 0.103 618 2 12 0.107 708 3 12 0.120 646 4 12 0.111 606 5 12 0.105 620 6 12 0.107 553 7 12 0.0956 510 8 12 0.0884 678 0 13 0.116 735 1 13 0.128 796 2 13 0.136 654 3 13 0.112 590 4 13 0.102 549 5 13 0.0949 543 6 13 0.0943 503 7 13 0.0876 445 8 13 0.0778 736 0 14 0.132 771 1 14 0.133 646 2 14 0.112 589 3 14 0.102 541 4 14 0.0937 506 5 14 0.0878 501 6 14 0.0874 456 7 14 0.0799 403 8 14 0.0710 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4