627 0 1 0.208

4988 1 1 0.987 513 2 1 0.114 286 3 1 0.0524 231 4 1 0.0426 201 5 1 0.0380 181 6 1 0.0342 164 7 1 0.0311 150 8 1 0.0286 584 0 2 0.150

2869 1 2 0.704 530 2 2 0.113 337 3 2 0.0606 267 4 2 0.0489 222 5 2 0.0413 197 6 2 0.0370 183 7 2 0.0345 172 8 2 0.0325 420 0 3 0.0961 713 1 3 0.136 535 2 3 0.0990 503 3 3 0.0929 342 4 3 0.0614 257 5 3 0.0470 220 6 3 0.0411 201 7 3 0.0378 185 8 3 0.0353 390 0 4 0.0919 446 1 4 0.0823 547 2 4 0.106

1812 3 4 0.436 497 4 4 0.0984 302 5 4 0.0550 247 6 4 0.0460 221 7 4 0.0417 199 8 4 0.0379 621 0 5 0.227 444 1 5 0.0820 827 2 5 0.197

5035 3 5 0.872 663 4 5 0.136 357 5 5 0.0647 277 6 5 0.0519 248 7 5 0.0476 191 8 5 0.0355 841 0 6 0.269 516 1 6 0.0985

1146 2 6 0.268

2725 3 6 0.588 720 4 6 0.136 397 5 6 0.0728 313 6 6 0.0588 261 7 6 0.0490 83 8 6 0.0197 574 0 7 0.106 873 1 7 0.146 980 2 7 0.231 938 3 7 0.177

1255 4 7 0.421 458 5 7 0.0877 344 6 7 0.0663 327 7 7 0.0780 80 8 7 0.0184 704 0 8 0.123 740 1 8 0.136

1095 2 8 0.195 641 3 8 0.124 876 4 8 0.223 408 5 8 0.0910 296 6 8 0.0614 424 7 8 0.0867 81 8 8 0.0164 346 0 9 0.0764 270 1 9 0.0555 617 2 9 0.123 513 3 9 0.108 724 4 9 0.169 453 5 9 0.169 471 6 9 0.0924 546 7 9 0.0976 81 8 9 0.0174 536 0 10 0.102 371 1 10 0.0740 702 2 10 0.132 507 3 10 0.129

1032 4 10 0.292 556 5 10 0.132 395 6 10 0.0786 303 7 10 0.0589 147 8 10 0.0320 382 0 11 0.0754 642 1 11 0.123 937 2 11 0.190

1265 3 11 0.246

1011 4 11 0.206 513 5 11 0.106 375 6 11 0.0716 324 7 11 0.0601 196 8 11 0.0369 765 0 12 0.143 874 1 12 0.159 914 2 12 0.174 935 3 12 0.165 636 4 12 0.120 404 5 12 0.0748 353 6 12 0.0673 337 7 12 0.0652 424 8 12 0.0760 570 0 13 0.119 618 1 13 0.121 629 2 13 0.115 611 3 13 0.109 412 4 13 0.0814 421 5 13 0.0777 400 6 13 0.0744 417 7 13 0.0780 355 8 13 0.0649 401 0 14 0.0784 448 1 14 0.0828 441 2 14 0.0800 348 3 14 0.0685 421 4 14 0.0774 397 5 14 0.0714 388 6 14 0.0695 337 7 14 0.0644 356 8 14 0.0672 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4