101 0 1 0.0300 110 1 1 0.0256 135 2 1 0.0297 155 3 1 0.0340 177 4 1 0.0395 176 5 1 0.0424 151 6 1 0.0377 116 7 1 0.0284 85 8 1 0.0239 109 0 2 0.0272 99 1 2 0.0237 133 2 2 0.0294 165 3 2 0.0361 208 4 2 0.0472 234 5 2 0.0569 198 6 2 0.0495 128 7 2 0.0319 85 8 2 0.0353 99 0 3 0.0240 95 1 3 0.0235 123 2 3 0.0286 176 3 3 0.0384 234 4 3 0.0539 363 5 3 0.0974 315 6 3 0.0848 166 7 3 0.0412 84 8 3 0.0274 96 0 4 0.0250 96 1 4 0.0244 126 2 4 0.0300 188 3 4 0.0411 271 4 4 0.0637 978 5 4 0.376 753 6 4 0.288 206 7 4 0.0535 129 8 4 0.0464 103 0 5 0.0284 101 1 5 0.0256 131 2 5 0.0320 202 3 5 0.0440 235 4 5 0.0614

1955 5 5 0.610

1298 6 5 0.503 209 7 5 0.0679 89 8 5 0.0350 149 0 6 0.0440 86 1 6 0.0231 123 2 6 0.0315 142 3 6 0.0347 220 4 6 0.0604 897 5 6 0.278 571 6 6 0.169 177 7 6 0.0482 140 8 6 0.0593 220 0 7 0.0613 82 1 7 0.0216 128 2 7 0.0448 121 3 7 0.0303 337 4 7 0.0878 458 5 7 0.159 326 6 7 0.0808 146 7 7 0.0378 204 8 7 0.0606 119 0 8 0.0357 86 1 8 0.0231 119 2 8 0.0329 131 3 8 0.0455 192 4 8 0.0645 306 5 8 0.0802 270 6 8 0.0719 136 7 8 0.0374 189 8 8 0.0515 83 0 9 0.0238 87 1 9 0.0235 150 2 9 0.0442 158 3 9 0.0456 212 4 9 0.0722 206 5 9 0.0630 162 6 9 0.0514 107 7 9 0.0333 177 8 9 0.0583 72 0 10 0.0205 101 1 10 0.0264 214 2 10 0.0634 345 3 10 0.0861 454 4 10 0.113 524 5 10 0.124 260 6 10 0.0750 81 7 10 0.0235 42 8 10 0.0172 66 0 11 0.0189 121 1 11 0.0328 134 2 11 0.0357 165 3 11 0.0424 254 4 11 0.0661 336 5 11 0.0857 239 6 11 0.0627 148 7 11 0.0387 42 8 11 0.0181 108 0 12 0.0289 97 1 12 0.0249 108 2 12 0.0277 127 3 12 0.0319 198 4 12 0.0508 249 5 12 0.0631 185 6 12 0.0469 110 7 12 0.0278 73 8 12 0.0202 81 0 13 0.0219 97 1 13 0.0252 106 2 13 0.0274 125 3 13 0.0317 166 4 13 0.0420 199 5 13 0.0503 182 6 13 0.0462 113 7 13 0.0290 73 8 13 0.0196 84 0 14 0.0234 92 1 14 0.0245 108 2 14 0.0281 125 3 14 0.0317 155 4 14 0.0397 175 5 14 0.0443 154 6 14 0.0394 99 7 14 0.0254 75 8 14 0.0197 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4