90 0 1 0.0329 142 1 1 0.0364 184 2 1 0.0438 275 3 1 0.0667 565 4 1 0.146

1081 5 1 0.359 688 6 1 0.251 245 7 1 0.0584 173 8 1 0.0424 104 0 2 0.0316 144 1 2 0.0345 175 2 2 0.0408 230 3 2 0.0548 368 4 2 0.0912 508 5 2 0.132 408 6 2 0.145 222 7 2 0.0526 204 8 2 0.0489 179 0 3 0.0769 142 1 3 0.0335 167 2 3 0.0389 207 3 3 0.0484 276 4 3 0.0652 405 5 3 0.101 374 6 3 0.125 231 7 3 0.0543 245 8 3 0.0617 596 0 4 0.164 487 1 4 0.117 190 2 4 0.0650 202 3 4 0.0468 260 4 4 0.0613 593 5 4 0.276 614 6 4 0.253 252 7 4 0.0606 235 8 4 0.0600 598 0 5 0.178 547 1 5 0.137 731 2 5 0.189 456 3 5 0.148 264 4 5 0.0632 667 5 5 0.241 686 6 5 0.254 242 7 5 0.0617 252 8 5 0.0836 642 0 6 0.148 598 1 6 0.150 687 2 6 0.175 917 3 6 0.226 301 4 6 0.0872 621 5 6 0.213 578 6 6 0.311 303 7 6 0.0871 279 8 6 0.0781 282 0 7 0.103 478 1 7 0.113 436 2 7 0.119 484 3 7 0.142 383 4 7 0.149 796 5 7 0.220 536 6 7 0.174 230 7 7 0.0637 172 8 7 0.0532 199 0 8 0.0716 466 1 8 0.166 562 2 8 0.158 678 3 8 0.166 853 4 8 0.226

1207 5 8 0.316 887 6 8 0.233 240 7 8 0.0764 138 8 8 0.0430 627 0 9 0.160 958 1 9 0.239

1202 2 9 0.298

1476 3 9 0.359

1791 4 9 0.441

2012 5 9 0.512

1253 6 9 0.323 442 7 9 0.146 331 8 9 0.0985 914 0 10 0.219

1063 1 10 0.265

1069 2 10 0.261

1119 3 10 0.277

1173 4 10 0.302

1162 5 10 0.298 858 6 10 0.224 455 7 10 0.159 312 8 10 0.0963 611 0 11 0.168 609 1 11 0.155 644 2 11 0.164 749 3 11 0.189 829 4 11 0.212 786 5 11 0.199 624 6 11 0.157 428 7 11 0.154 189 8 11 0.0516 448 0 12 0.120 495 1 12 0.125 580 2 12 0.147 605 3 12 0.153 654 4 12 0.176 810 5 12 0.205 806 6 12 0.199 510 7 12 0.141 182 8 12 0.0475 381 0 13 0.106 483 1 13 0.122 546 2 13 0.139 546 3 13 0.138 550 4 13 0.152 677 5 13 0.171 609 6 13 0.155 425 7 13 0.111 165 8 13 0.0438 488 0 14 0.145 618 1 14 0.157 673 2 14 0.168 664 3 14 0.168 777 4 14 0.194 857 5 14 0.214 726 6 14 0.181 447 7 14 0.108 155 8 14 0.0414 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4