261 0 1 0.111 588 1 1 0.184 998 2 1 0.264

1259 3 1 0.342 444 4 1 0.110 253 5 1 0.0563 197 6 1 0.0433 144 7 1 0.0313 124 8 1 0.0284 290 0 2 0.111 595 1 2 0.173 542 2 2 0.154 500 3 2 0.120 334 4 2 0.0771 232 5 2 0.0523 177 6 2 0.0394 139 7 2 0.0303 135 8 2 0.0301 280 0 3 0.102 455 1 3 0.122 324 2 3 0.0907 316 3 3 0.0777 273 4 3 0.0669 216 5 3 0.0504 160 6 3 0.0360 146 7 3 0.0322 138 8 3 0.0306 288 0 4 0.111 383 1 4 0.0974 267 2 4 0.0827 258 3 4 0.0604 247 4 4 0.0568 204 5 4 0.0462 168 6 4 0.0378 156 7 4 0.0349 130 8 4 0.0291 253 0 5 0.0847 294 1 5 0.0760 261 2 5 0.0795 328 3 5 0.0868 306 4 5 0.0789 204 5 5 0.0460 163 6 5 0.0378 141 7 5 0.0327 135 8 5 0.0320 190 0 6 0.0674 257 1 6 0.0643 280 2 6 0.0800 714 3 6 0.362 537 4 6 0.261 236 5 6 0.0662 200 6 6 0.0713 149 7 6 0.0451 160 8 6 0.0413 140 0 7 0.0570 167 1 7 0.0423 333 2 7 0.0985

1268 3 7 0.517 672 4 7 0.234 855 5 7 0.248 302 6 7 0.171 198 7 7 0.0530 135 8 7 0.0375 100 0 8 0.0379 107 1 8 0.0281 308 2 8 0.0921 593 3 8 0.252 684 4 8 0.234 571 5 8 0.171 212 6 8 0.0904 195 7 8 0.0511 120 8 8 0.0376 103 0 9 0.0306 161 1 9 0.0434 279 2 9 0.0774 463 3 9 0.142 977 4 9 0.285 509 5 9 0.163 525 6 9 0.172 821 7 9 0.186 652 8 9 0.152 291 0 10 0.0759 512 1 10 0.122 615 2 10 0.150 725 3 10 0.179

1935 4 10 0.400

1908 5 10 0.454

1505 6 10 0.359

1185 7 10 0.287 950 8 10 0.230 394 0 11 0.102 500 1 11 0.125 480 2 11 0.117 546 3 11 0.134 786 4 11 0.189

1075 5 11 0.263

1046 6 11 0.255 793 7 11 0.191 594 8 11 0.145 855 0 12 0.217 874 1 12 0.210 693 2 12 0.172 766 3 12 0.184 749 4 12 0.178 619 5 12 0.149 679 6 12 0.162 679 7 12 0.165 544 8 12 0.131 593 0 13 0.161 655 1 13 0.162 582 2 13 0.142 479 3 13 0.118 545 4 13 0.133 624 5 13 0.151 582 6 13 0.141 592 7 13 0.143 530 8 13 0.129 400 0 14 0.115 421 1 14 0.106 352 2 14 0.0901 354 3 14 0.0899 424 4 14 0.108 542 5 14 0.132 519 6 14 0.126 486 7 14 0.118 470 8 14 0.115 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4