104 0 1 0.0320 164 1 1 0.0356 199 2 1 0.0388 229 3 1 0.0436 277 4 1 0.0525 340 5 1 0.0644 347 6 1 0.0657 262 7 1 0.0529 236 8 1 0.0475 123 0 2 0.0317 175 1 2 0.0352 199 2 2 0.0383 225 3 2 0.0432 265 4 2 0.0505 300 5 2 0.0567 310 6 2 0.0584 271 7 2 0.0563 251 8 2 0.0482 135 0 3 0.0315 174 1 3 0.0344 191 2 3 0.0373 223 3 3 0.0429 253 4 3 0.0485 278 5 3 0.0524 285 6 3 0.0539 254 7 3 0.0551 245 8 3 0.0469 146 0 4 0.0323 177 1 4 0.0354 196 2 4 0.0387 234 3 4 0.0458 251 4 4 0.0482 267 5 4 0.0512 279 6 4 0.0530 230 7 4 0.0527 246 8 4 0.0472 156 0 5 0.0334 180 1 5 0.0364 207 2 5 0.0415 249 3 5 0.0495 215 4 5 0.0423 260 5 5 0.0496 258 6 5 0.0456 140 7 5 0.0448 237 8 5 0.0451 184 0 6 0.181 178 1 6 0.0369 202 2 6 0.0422 253 3 6 0.0517 209 4 6 0.0435 263 5 6 0.0522 230 6 6 0.0441 79 7 6 0.0378 223 8 6 0.0426 98 0 7 0.0767 105 1 7 0.0257 80 2 7 0.0221 181 3 7 0.0427 193 4 7 0.0455 468 5 7 0.222 119 6 7 0.131 66 7 7 0.0387 184 8 7 0.0361 35 0 8 0.0123 46 1 8 0.0130 42 2 8 0.0122 186 3 8 0.0484 177 4 8 0.0467 624 5 8 0.282 186 6 8 0.227 97 7 8 0.0598 119 8 8 0.0348 55 0 9 0.0167 48 1 9 0.0129 49 2 9 0.0148 263 3 9 0.0814 430 4 9 0.147

2790 5 9 0.803 460 6 9 0.237 90 7 9 0.0561 350 8 9 0.0916 52 0 10 0.0149 95 1 10 0.0264 62 2 10 0.0175 106 3 10 0.0264 197 4 10 0.0541

1004 5 10 0.292 319 6 10 0.189 113 7 10 0.0527 88 8 10 0.0270 115 0 11 0.0306 167 1 11 0.0414 191 2 11 0.0454 206 3 11 0.0498 264 4 11 0.0631 319 5 11 0.0832 173 6 11 0.0433 225 7 11 0.0670 57 8 11 0.0190 235 0 12 0.0611 271 1 12 0.0661 305 2 12 0.0751 388 3 12 0.0961 448 4 12 0.108 334 5 12 0.0808 259 6 12 0.0635 306 7 12 0.0767 199 8 12 0.0474 344 0 13 0.0924 433 1 13 0.110 592 2 13 0.143 637 3 13 0.155 600 4 13 0.146 482 5 13 0.117 343 6 13 0.0844 314 7 13 0.0792 283 8 13 0.0693 556 0 14 0.157 642 1 14 0.160 692 2 14 0.171 711 3 14 0.175 659 4 14 0.161 601 5 14 0.147 585 6 14 0.141 601 7 14 0.147 487 8 14 0.121 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4