223 0 1 0.275 256 1 1 0.0658 222 2 1 0.0514 176 3 1 0.0390 158 4 1 0.0347 138 5 1 0.0298 130 6 1 0.0280 113 7 1 0.0240 105 8 1 0.0237 215 0 2 0.195 220 1 2 0.0525 194 2 2 0.0437 162 3 2 0.0359 149 4 2 0.0327 133 5 2 0.0288 127 6 2 0.0370 112 7 2 0.0237 114 8 2 0.0253 193 0 3 0.146 181 1 3 0.0412 173 2 3 0.0392 168 3 3 0.0374 144 4 3 0.0321 131 5 3 0.0284 123 6 3 0.0391 75 7 3 0.0193 69 8 3 0.0186 147 0 4 0.105 112 1 4 0.0280 132 2 4 0.0308 157 3 4 0.0357 179 4 4 0.0417 135 5 4 0.0294 111 6 4 0.0331 123 7 4 0.0338 136 8 4 0.0372 136 0 5 0.0877 109 1 5 0.0282 146 2 5 0.0369 165 3 5 0.0449 441 4 5 0.214 100 5 5 0.0261 79 6 5 0.0295 413 7 5 0.0949 394 8 5 0.0938 204 0 6 0.0805 211 1 6 0.0511 204 2 6 0.0488 207 3 6 0.123 842 4 6 0.308 88 5 6 0.0258 105 6 6 0.0338 291 7 6 0.0710 227 8 6 0.0586 176 0 7 0.0680 183 1 7 0.0448 152 2 7 0.0376 151 3 7 0.0703 454 4 7 0.138 114 5 7 0.0370 203 6 7 0.0518 411 7 7 0.116 331 8 7 0.0832 250 0 8 0.0790 143 1 8 0.0366 95 2 8 0.0265 171 3 8 0.0478 521 4 8 0.149 302 5 8 0.0787 352 6 8 0.0889 370 7 8 0.106 269 8 8 0.0695 469 0 9 0.116 508 1 9 0.131 763 2 9 0.184

1031 3 9 0.244

1173 4 9 0.284

1118 5 9 0.257 628 6 9 0.176 677 7 9 0.201

1283 8 9 0.300 754 0 10 0.214

1493 1 10 0.343

1664 2 10 0.401

1821 3 10 0.437

1756 4 10 0.419

1480 5 10 0.349

1220 6 10 0.291 974 7 10 0.233 891 8 10 0.236

1669 0 11 0.418

1609 1 11 0.392

1651 2 11 0.400

1664 3 11 0.401

1498 4 11 0.359

1400 5 11 0.335

1299 6 11 0.312

1157 7 11 0.279 987 8 11 0.239

1468 0 12 0.375

1583 1 12 0.385

1602 2 12 0.388

1580 3 12 0.379

1503 4 12 0.361

1367 5 12 0.327

1212 6 12 0.292

1065 7 12 0.258 914 8 12 0.222

1324 0 13 0.353

1501 1 13 0.364

1417 2 13 0.350

1303 3 13 0.317

1218 4 13 0.295

1093 5 13 0.266 959 6 13 0.233 830 7 13 0.202 731 8 13 0.180 941 0 14 0.271

1038 1 14 0.257 999 2 14 0.246 968 3 14 0.236 897 4 14 0.219 824 5 14 0.200 727 6 14 0.176 652 7 14 0.158 550 8 14 0.134 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4