143 0 1 0.0465 207 1 1 0.0487 190 2 1 0.0398 186 3 1 0.0380 186 4 1 0.0376 186 5 1 0.0375 189 6 1 0.0377 180 7 1 0.0357 182 8 1 0.0387 178 0 2 0.0483 213 1 2 0.0463 204 2 2 0.0425 207 3 2 0.0423 207 4 2 0.0415 207 5 2 0.0415 208 6 2 0.0413 197 7 2 0.0389 208 8 2 0.0422 200 0 3 0.0518 211 1 3 0.0452 229 2 3 0.0479 242 3 3 0.0501 229 4 3 0.0464 233 5 3 0.0462 234 6 3 0.0462 234 7 3 0.0463 223 8 3 0.0449 282 0 4 0.0822 217 1 4 0.0487 277 2 4 0.0601 391 3 4 0.0863 312 4 4 0.0699 326 5 4 0.0690 343 6 4 0.0683 338 7 4 0.0690 218 8 4 0.0523 495 0 5 0.103 324 1 5 0.108 300 2 5 0.0762

1695 3 5 0.655

1026 4 5 0.385

1095 5 5 0.352 870 6 5 0.379 694 7 5 0.240 373 8 5 0.161 203 0 6 0.0747 383 1 6 0.115 284 2 6 0.111

2226 3 6 0.744

1983 4 6 0.541

1642 5 6 0.401

1905 6 6 0.493

1252 7 6 0.353

1421 8 6 0.509 384 0 7 0.160 517 1 7 0.164 404 2 7 0.137

1961 3 7 0.475

1736 4 7 0.425 735 5 7 0.297

1649 6 7 0.361 922 7 7 0.232

1099 8 7 0.261 633 0 8 0.171

1107 1 8 0.232 763 2 8 0.169 888 3 8 0.199 587 4 8 0.108 608 5 8 0.108 645 6 8 0.124 762 7 8 0.173 667 8 8 0.147

1312 0 9 0.266

1212 1 9 0.259

1001 2 9 0.213 943 3 9 0.200 758 4 9 0.161 774 5 9 0.161 779 6 9 0.164 769 7 9 0.162 693 8 9 0.149

1329 0 10 0.285

1241 1 10 0.270

1110 2 10 0.239

1120 3 10 0.240

1038 4 10 0.221

1016 5 10 0.215

1021 6 10 0.217

1017 7 10 0.216 983 8 10 0.210

1507 0 11 0.334

1503 1 11 0.325

1421 2 11 0.302

1423 3 11 0.302

1417 4 11 0.301

1399 5 11 0.298

1400 6 11 0.298

1404 7 11 0.299

1349 8 11 0.288

1744 0 12 0.392

1822 1 12 0.393

1718 2 12 0.368

1756 3 12 0.375

1778 4 12 0.379

1784 5 12 0.381

1807 6 12 0.387

1780 7 12 0.381

1727 8 12 0.368

1857 0 13 0.435

2065 1 13 0.446

1964 2 13 0.425

2088 3 13 0.446

2140 4 13 0.460

2189 5 13 0.470

2192 6 13 0.470

2175 7 13 0.466

2098 8 13 0.450

1963 0 14 0.485

2337 1 14 0.510

2092 2 14 0.451

2300 3 14 0.481

2421 4 14 0.523

2477 5 14 0.534

2547 6 14 0.550

2493 7 14 0.537

2347 8 14 0.506 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4