0 0 1 0.0540 7 1 1 0.0617 2 2 1 0.0445 0 3 1 0.0398 0 4 1 0.0382 0 5 1 0.0340 0 6 1 0.0315 0 7 1 0.0317 0 8 1 0.0328 6 0 2 0.0662 9 1 2 0.0610 4 2 2 0.0476 3 3 2 0.0429 2 4 2 0.0374 0 5 2 0.0368 0 6 2 0.0349 0 7 2 0.0361 0 8 2 0.0386 15 0 3 0.0861 9 1 3 0.0555 8 2 3 0.0562 6 3 3 0.0501 4 4 3 0.0451 4 5 3 0.0424 1 6 3 0.0408 0 7 3 0.0403 0 8 3 0.0422 19 0 4 0.0996 10 1 4 0.0616 9 2 4 0.0576 9 3 4 0.0575 8 4 4 0.0540 3 5 4 0.0445 2 6 4 0.0441 2 7 4 0.0401 2 8 4 0.0432 29 0 5 0.149 14 1 5 0.0756 13 2 5 0.0751 17 3 5 0.0788 11 4 5 0.0669 7 5 5 0.0552 6 6 5 0.0524 4 7 5 0.0521 3 8 5 0.0495 51 0 6 0.218 24 1 6 0.104 26 2 6 0.128 43 3 6 0.164 24 4 6 0.107 11 5 6 0.0641 7 6 6 0.0567 7 7 6 0.0553 4 8 6 0.0509 51 0 7 0.214 33 1 7 0.138 38 2 7 0.198 140 3 7 1.49 60 4 7 0.450 17 5 7 0.0791 17 6 7 0.0853 9 7 7 0.0662 5 8 7 0.0555 54 0 8 0.234 34 1 8 0.140 43 2 8 0.264 249 3 8 1.96 148 4 8 1.45 44 5 8 0.201 63 6 8 0.999 13 7 8 0.0790 10 8 8 0.0833 75 0 9 0.618 67 1 9 0.467 85 2 9 0.507 154 3 9 0.918 138 4 9 0.606 95 5 9 0.565 74 6 9 0.307 39 7 9 0.174 29 8 9 0.218 119 0 10 0.668 74 1 10 0.332 55 2 10 0.237 141 3 10 0.645 87 4 10 0.377 58 5 10 0.252 52 6 10 0.228 26 7 10 0.121 21 8 10 0.107 118 0 11 0.505 54 1 11 0.240 42 2 11 0.184 96 3 11 0.387 73 4 11 0.299 38 5 11 0.163 40 6 11 0.181 40 7 11 0.191 41 8 11 0.194 133 0 12 0.594 137 1 12 0.559 77 2 12 0.348 82 3 12 0.333 73 4 12 0.299 45 5 12 0.195 42 6 12 0.187 33 7 12 0.160 30 8 12 0.154 122 0 13 0.567 124 1 13 0.529 144 2 13 0.608 111 3 13 0.462 80 4 13 0.352 57 5 13 0.249 49 6 13 0.220 42 7 13 0.198 39 8 13 0.185 106 0 14 0.523 139 1 14 0.592 125 2 14 0.529 126 3 14 0.530 106 4 14 0.446 91 5 14 0.390 72 6 14 0.321 59 7 14 0.262 50 8 14 0.230 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4