8 0 1 0.0976 22 1 1 0.121 14 2 1 0.0795 6 3 1 0.0524 4 4 1 0.0492 2 5 1 0.0420 0 6 1 0.0370 0 7 1 0.0340 0 8 1 0.0341 15 0 2 0.106 80 1 2 0.478 32 2 2 0.191 9 3 2 0.0567 5 4 2 0.0511 4 5 2 0.0439 1 6 2 0.0395 0 7 2 0.0357 0 8 2 0.0319 21 0 3 0.124 201 1 3 2.44 56 2 3 0.394 13 3 3 0.0714 9 4 3 0.0571 6 5 3 0.0490 3 6 3 0.0483 2 7 3 0.0432 0 8 3 0.0416 28 0 4 0.129 72 1 4 0.330 38 2 4 0.175 18 3 4 0.0846 13 4 4 0.0680 10 5 4 0.0593 8 6 4 0.0557 5 7 4 0.0492 3 8 4 0.0457 23 0 5 0.116 40 1 5 0.169 32 2 5 0.130 19 3 5 0.0910 13 4 5 0.0742 10 5 5 0.0625 6 6 5 0.0549 5 7 5 0.0477 0 8 5 0.0372 29 0 6 0.134 38 1 6 0.152 36 2 6 0.141 26 3 6 0.108 21 4 6 0.0941 19 5 6 0.103 10 6 6 0.0604 3 7 6 0.0473 0 8 6 0.0328 111 0 7 0.914 46 1 7 0.172 54 2 7 0.220 41 3 7 0.153 52 4 7 0.440 87 5 7 0.736 22 6 7 0.102 6 7 7 0.0570 0 8 7 0.0294 137 0 8 1.20 78 1 8 0.349 137 2 8 1.02 108 3 8 1.01 76 4 8 0.556 118 5 8 0.789 44 6 8 0.205 12 7 8 0.0783 0 8 8 0.0222 49 0 9 0.252 84 1 9 0.809 86 2 9 2.26

1360 3 9 5.90 219 4 9 3.84 235 5 9 1.43 94 6 9 0.666 20 7 9 0.185 0 8 9 0.0566 33 0 10 0.210 98 1 10 0.413 133 2 10 0.508 109 3 10 0.399 71 4 10 0.269 45 5 10 0.199 14 6 10 0.0822 1 7 10 0.0392 0 8 10 0.0282 246 0 11 0.988 389 1 11 1.26 204 2 11 0.743 54 3 11 0.266 33 4 11 0.146 21 5 11 0.105 1 6 11 0.0387 0 7 11 0.0290 0 8 11 0.0339 87 0 12 0.404 52 1 12 0.250 25 2 12 0.128 21 3 12 0.105 23 4 12 0.110 12 5 12 0.0777 0 6 12 0.0296 0 7 12 0.0334 0 8 12 0.0275 17 0 13 0.113 16 1 13 0.0870 15 2 13 0.0893 18 3 13 0.100 13 4 13 0.0810 1 5 13 0.0420 0 6 13 0.0179 0 7 13 0.0189 0 8 13 0.0155 6 0 14 0.0630 12 1 14 0.0756 16 2 14 0.0929 11 3 14 0.0736 7 4 14 0.0570 0 5 14 0.0201 0 6 14 0.0122 0 7 14 0.0109 0 8 14 0.0125 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4