0 0 1 0.0108 0 1 1 0.0146 0 2 1 0.0152 0 3 1 0.0408 0 4 1 0.0223 0 5 1 0.0228 0 6 1 0.0164 0 7 1 0.0147 0 8 1 0.0169 0 0 2 0.0125 0 1 2 0.0126 0 2 2 0.0144 0 3 2 0.0421 0 4 2 0.0317 0 5 2 0.0295 0 6 2 0.0194 0 7 2 0.0198 0 8 2 0.0209 0 0 3 0.0192 0 1 3 0.0203 0 2 3 0.0216 1 3 3 0.0516 10 4 3 0.0735 5 5 3 0.0544 0 6 3 0.0309 0 7 3 0.0285 0 8 3 0.0288 10 0 4 0.0669 11 1 4 0.0750 0 2 4 0.0149 0 3 4 0.0442 43 4 4 0.698 17 5 4 0.181 0 6 4 0.0278 0 7 4 0.0242 0 8 4 0.0250 11 0 5 0.0704 6 1 5 0.0559 0 2 5 0.0381 0 3 5 0.0464 16 4 5 0.109 23 5 5 0.319 0 6 5 0.0330 0 7 5 0.0306 0 8 5 0.0260 8 0 6 0.0557 8 1 6 0.0543 0 2 6 0.0307 0 3 6 0.0314 14 4 6 0.0997 40 5 6 0.570 0 6 6 0.0286 0 7 6 0.0198 0 8 6 0.0169 3 0 7 0.0416 0 1 7 0.0311 0 2 7 0.0216 0 3 7 0.0338 4 4 7 0.0476 25 5 7 0.531 0 6 7 0.0252 0 7 7 0.0169 0 8 7 0.0150 0 0 8 0.0193 0 1 8 0.0291 0 2 8 0.0160 0 3 8 0.0199 0 4 8 0.0198 9 5 8 0.116 0 6 8 0.0195 0 7 8 0.00708 0 8 8 0.00569 0 0 9 0.0163 0 1 9 0.0189 0 2 9 0.0189 0 3 9 0.0401 0 4 9 0.0318 6 5 9 0.0569 1 6 9 0.0402 0 7 9 0.0143 0 8 9 0.0106 0 0 10 0.0288 0 1 10 0.0344 1 2 10 0.0312 2 3 10 0.0396 0 4 10 0.0334 7 5 10 0.0604 9 6 10 0.0615 0 7 10 0.0380 0 8 10 0.0251 0 0 11 0.0264 0 1 11 0.0318 0 2 11 0.0327 1 3 11 0.0384 1 4 11 0.0396 10 5 11 0.0674 16 6 11 0.0872 14 7 11 0.0831 6 8 11 0.0643 13 0 12 0.0711 13 1 12 0.0703 15 2 12 0.0780 17 3 12 0.0823 17 4 12 0.0864 21 5 12 0.0965 22 6 12 0.102 23 7 12 0.109 25 8 12 0.113 8 0 13 0.0573 11 1 13 0.0626 12 2 13 0.0656 13 3 13 0.0727 15 4 13 0.0783 17 5 13 0.0850 19 6 13 0.0907 19 7 13 0.0961 22 8 13 0.0992 3 0 14 0.0397 4 1 14 0.0441 4 2 14 0.0472 8 3 14 0.0587 12 4 14 0.0700 12 5 14 0.0708 10 6 14 0.0705 13 7 14 0.0782 15 8 14 0.0833 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4