93 0 1 0.0293 129 1 1 0.0296 143 2 1 0.0289 153 3 1 0.0299 165 4 1 0.0321 177 5 1 0.0341 183 6 1 0.0348 191 7 1 0.0365 202 8 1 0.0415 116 0 2 0.0307 144 1 2 0.0305 150 2 2 0.0300 161 3 2 0.0315 180 4 2 0.0347 203 5 2 0.0389 206 6 2 0.0394 208 7 2 0.0402 225 8 2 0.0436 140 0 3 0.0336 155 1 3 0.0315 156 2 3 0.0312 169 3 3 0.0333 195 4 3 0.0374 235 5 3 0.0447 236 6 3 0.0456 242 7 3 0.0492 235 8 3 0.0445 176 0 4 0.0397 191 1 4 0.0387 172 2 4 0.0343 184 3 4 0.0358 217 4 4 0.0415 281 5 4 0.0536 365 6 4 0.0733 321 7 4 0.0711 244 8 4 0.0459 280 0 5 0.0704 360 1 5 0.0974 191 2 5 0.0382 196 3 5 0.0384 237 4 5 0.0455 360 5 5 0.0766

1098 6 5 0.361 431 7 5 0.105 261 8 5 0.0688 361 0 6 0.140

1239 1 6 0.404 219 2 6 0.0442 238 3 6 0.0477 264 4 6 0.0505 454 5 6 0.0983

2026 6 6 0.580 346 7 6 0.119 144 8 6 0.0639 233 0 7 0.0552 337 1 7 0.0881 230 2 7 0.0493 481 3 7 0.159 315 4 7 0.0615 658 5 7 0.205 993 6 7 0.260 175 7 7 0.0664 105 8 7 0.0394 169 0 8 0.0465 186 1 8 0.0418 182 2 8 0.0399 533 3 8 0.206 391 4 8 0.0933

1352 5 8 0.330 547 6 8 0.155 123 7 8 0.0358 72 8 8 0.0210 104 0 9 0.0247 134 1 9 0.0305 156 2 9 0.0349 416 3 9 0.101 770 4 9 0.298

1163 5 9 0.490 289 6 9 0.0894 86 7 9 0.0201 51 8 9 0.0125 200 0 10 0.0518 404 1 10 0.0963 407 2 10 0.0968 507 3 10 0.108 501 4 10 0.108 804 5 10 0.178 420 6 10 0.109 83 7 10 0.0307 89 8 10 0.0337 456 0 11 0.104 682 1 11 0.144 451 2 11 0.0995 483 3 11 0.106 522 4 11 0.117 637 5 11 0.151 393 6 11 0.0995 117 7 11 0.0304 104 8 11 0.0266 386 0 12 0.0895 504 1 12 0.111 358 2 12 0.0778 388 3 12 0.0839 404 4 12 0.0883 459 5 12 0.101 465 6 12 0.100 371 7 12 0.0835 234 8 12 0.0518 365 0 13 0.0865 453 1 13 0.0986 450 2 13 0.0988 448 3 13 0.0994 465 4 13 0.103 479 5 13 0.106 484 6 13 0.106 269 7 13 0.0666 371 8 13 0.0806 415 0 14 0.105 520 1 14 0.116 524 2 14 0.117 531 3 14 0.120 541 4 14 0.122 539 5 14 0.122 495 6 14 0.109 214 7 14 0.0623 410 8 14 0.0900 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4