65 0 1 0.0228 111 1 1 0.0279 96 2 1 0.0216 89 3 1 0.0202 88 4 1 0.0195 100 5 1 0.0233 105 6 1 0.0260 111 7 1 0.0386 95 8 1 0.0260 91 0 2 0.0262 119 1 2 0.0284 95 2 2 0.0211 95 3 2 0.0211 97 4 2 0.0213 116 5 2 0.0265 110 6 2 0.0265 114 7 2 0.0412 103 8 2 0.0258 101 0 3 0.0262 119 1 3 0.0295 100 2 3 0.0225 103 3 3 0.0228 111 4 3 0.0242 122 5 3 0.0278 118 6 3 0.0284 123 7 3 0.0492 107 8 3 0.0275 106 0 4 0.0263 128 1 4 0.0330 112 2 4 0.0256 122 3 4 0.0266 131 4 4 0.0286 147 5 4 0.0344 144 6 4 0.0359 144 7 4 0.0488 107 8 4 0.0273 105 0 5 0.0249 139 1 5 0.0367 127 2 5 0.0282 170 3 5 0.0364 178 4 5 0.0387 198 5 5 0.0479 247 6 5 0.0708 175 7 5 0.0514 118 8 5 0.0302 152 0 6 0.0846 172 1 6 0.0435 221 2 6 0.0609 407 3 6 0.128 344 4 6 0.0865 335 5 6 0.0847

1001 6 6 0.413 223 7 6 0.0640 98 8 6 0.0258 100 0 7 0.0259 223 1 7 0.0567 413 2 7 0.109

1699 3 7 0.594

1792 4 7 0.513 648 5 7 0.215 717 6 7 0.295 259 7 7 0.0797 88 8 7 0.0286 72 0 8 0.0221 198 1 8 0.0769 953 2 8 0.226

1554 3 8 0.366

2807 4 8 0.671 787 5 8 0.327 440 6 8 0.140 236 7 8 0.0778 83 8 8 0.0284 87 0 9 0.0590 112 1 9 0.0376 235 2 9 0.0675 962 3 9 0.247

2063 4 9 0.514 816 5 9 0.299 286 6 9 0.0737 149 7 9 0.0400 95 8 9 0.0324 126 0 10 0.0493 70 1 10 0.0204 158 2 10 0.100 208 3 10 0.0885 194 4 10 0.126 610 5 10 0.283 556 6 10 0.189 162 7 10 0.0517 88 8 10 0.0275 224 0 11 0.111 95 1 11 0.0379 63 2 11 0.0423 81 3 11 0.0298 97 4 11 0.0348 271 5 11 0.0627 309 6 11 0.0791 249 7 11 0.0615 92 8 11 0.0281 46 0 12 0.0245 68 1 12 0.0184 81 2 12 0.0249 265 3 12 0.0654 408 4 12 0.100 418 5 12 0.105 349 6 12 0.0873 337 7 12 0.0823 88 8 12 0.0266 92 0 13 0.0355 388 1 13 0.0925 383 2 13 0.0967 375 3 13 0.0919 477 4 13 0.117 463 5 13 0.116 402 6 13 0.102 359 7 13 0.0903 128 8 13 0.0336 376 0 14 0.111 336 1 14 0.0862 280 2 14 0.0710 351 3 14 0.0873 444 4 14 0.111 424 5 14 0.108 394 6 14 0.100 366 7 14 0.0936 296 8 14 0.0755 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4