69 0 1 0.0244 97 1 1 0.0243 107 2 1 0.0237 106 3 1 0.0226 101 4 1 0.0219 98 5 1 0.0212 103 6 1 0.0220 100 7 1 0.0216 84 8 1 0.0192 91 0 2 0.0262 116 1 2 0.0259 117 2 2 0.0252 113 3 2 0.0242 110 4 2 0.0236 108 5 2 0.0230 103 6 2 0.0223 80 7 2 0.0191 88 8 2 0.0204 111 0 3 0.0284 122 1 3 0.0270 116 2 3 0.0257 123 3 3 0.0265 122 4 3 0.0264 124 5 3 0.0268 94 6 3 0.0218 68 7 3 0.0171 88 8 3 0.0209 105 0 4 0.0257 100 1 4 0.0238 117 2 4 0.0259 137 3 4 0.0295 148 4 4 0.0324 184 5 4 0.0431 99 6 4 0.0236 59 7 4 0.0162 52 8 4 0.0170 79 0 5 0.0209 114 1 5 0.0341 114 2 5 0.0270 162 3 5 0.0347 207 4 5 0.0522 542 5 5 0.240 87 6 5 0.0259 58 7 5 0.0168 61 8 5 0.0223 109 0 6 0.0407 240 1 6 0.0600 87 2 6 0.0263 114 3 6 0.0270 216 4 6 0.0557 743 5 6 0.317 83 6 6 0.0254 89 7 6 0.0244 167 8 6 0.0440 363 0 7 0.0905 292 1 7 0.0699 59 2 7 0.0230 62 3 7 0.0182 160 4 7 0.0531 548 5 7 0.176 57 6 7 0.0187 90 7 7 0.0248 181 8 7 0.0459 356 0 8 0.0832 223 1 8 0.0580 68 2 8 0.0285 82 3 8 0.0241 258 4 8 0.0712 474 5 8 0.139 77 6 8 0.0480 50 7 8 0.0146 83 8 8 0.0257 95 0 9 0.0267 94 1 9 0.0260 103 2 9 0.0305 150 3 9 0.0376 255 4 9 0.0693 606 5 9 0.152 41 6 9 0.0172 25 7 9 0.00859 60 8 9 0.0282 130 0 10 0.0339 165 1 10 0.0417 250 2 10 0.0605 192 3 10 0.0470 246 4 10 0.0652 375 5 10 0.106 132 6 10 0.0340 64 7 10 0.0186 61 8 10 0.0302 266 0 11 0.0672 307 1 11 0.0758 410 2 11 0.100 305 3 11 0.0755 337 4 11 0.0861 570 5 11 0.140 295 6 11 0.0710 231 7 11 0.0557 167 8 11 0.0435 212 0 12 0.0545 267 1 12 0.0747 570 2 12 0.138 539 3 12 0.129 433 4 12 0.105 518 5 12 0.126 361 6 12 0.0869 323 7 12 0.0779 329 8 12 0.0803 251 0 13 0.0657 294 1 13 0.0720 622 2 13 0.148 739 3 13 0.179 629 4 13 0.152 547 5 13 0.132 454 6 13 0.109 402 7 13 0.0968 377 8 13 0.0906 267 0 14 0.0764 372 1 14 0.100 636 2 14 0.152 819 3 14 0.198 843 4 14 0.203 690 5 14 0.167 546 6 14 0.133 487 7 14 0.118 458 8 14 0.111 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4