250 0 1 0.0969 251 1 1 0.0787 444 2 1 0.139 437 3 1 0.134 305 4 1 0.0889 248 5 1 0.0696 191 6 1 0.0533 176 7 1 0.0536 184 8 1 0.0535 241 0 2 0.0798 266 1 2 0.0863

1154 2 2 0.461 842 3 2 0.366 339 4 2 0.105 226 5 2 0.0662 173 6 2 0.0506 157 7 2 0.0495 138 8 2 0.0429 188 0 3 0.0589 310 1 3 0.106

3569 2 3 1.15

2945 3 3 1.08 454 4 3 0.145 258 5 3 0.0771 203 6 3 0.0626 154 7 3 0.0464 108 8 3 0.0401 176 0 4 0.0561 281 1 4 0.103

2734 2 4 1.09

2408 3 4 0.997 548 4 4 0.173 301 5 4 0.0899 418 6 4 0.250 148 7 4 0.0876 90 8 4 0.0301 184 0 5 0.0632 220 1 5 0.0927

1140 2 5 0.512

2559 3 5 0.955 593 4 5 0.194 288 5 5 0.0872

1970 6 5 0.663 202 7 5 0.157 137 8 5 0.0439 101 0 6 0.0362 147 1 6 0.0747 481 2 6 0.301

2680 3 6 1.02 589 4 6 0.200 722 5 6 0.224

2912 6 6 0.860 183 7 6 0.180 113 8 6 0.0369 75 0 7 0.0268 104 1 7 0.0354 198 2 7 0.0679 867 3 7 0.314 542 4 7 0.191

1028 5 7 0.365

1886 6 7 0.644 399 7 7 0.137 294 8 7 0.0900 61 0 8 0.0215 88 1 8 0.0294 145 2 8 0.0467 244 3 8 0.132 964 4 8 0.527

1681 5 8 0.593 709 6 8 0.303 376 7 8 0.120 252 8 8 0.0805 42 0 9 0.0157 68 1 9 0.0231 91 2 9 0.0303 98 3 9 0.0318 87 4 9 0.0370 406 5 9 0.190 397 6 9 0.139 239 7 9 0.0778 155 8 9 0.0486 52 0 10 0.0189 81 1 10 0.0277 75 2 10 0.0259 59 3 10 0.0209 48 4 10 0.0173 93 5 10 0.0349 142 6 10 0.0450 118 7 10 0.0378 95 8 10 0.0308 63 0 11 0.0229 80 1 11 0.0272 82 2 11 0.0280 74 3 11 0.0254 63 4 11 0.0216 55 5 11 0.0189 93 6 11 0.0306 109 7 11 0.0348 94 8 11 0.0302 71 0 12 0.0252 75 1 12 0.0259 87 2 12 0.0295 73 3 12 0.0249 65 4 12 0.0230 68 5 12 0.0239 88 6 12 0.0308 101 7 12 0.0336 125 8 12 0.0402 64 0 13 0.0240 80 1 13 0.0276 80 2 13 0.0284 73 3 13 0.0256 67 4 13 0.0236 73 5 13 0.0250 85 6 13 0.0294 97 7 13 0.0341 130 8 13 0.0421 68 0 14 0.0269 76 1 14 0.0274 77 2 14 0.0280 72 3 14 0.0256 75 4 14 0.0260 70 5 14 0.0241 77 6 14 0.0262 91 7 14 0.0333 92 8 14 0.0313 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4