60 0 1 0.0188 75 1 1 0.0174 79 2 1 0.0164 84 3 1 0.0170 89 4 1 0.0182 94 5 1 0.0192 99 6 1 0.0201 103 7 1 0.0207 106 8 1 0.0225 97 9 1 0.0250 71 0 2 0.0185 81 1 2 0.0171 86 2 2 0.0174 91 3 2 0.0185 99 4 2 0.0198 104 5 2 0.0209 111 6 2 0.0222 114 7 2 0.0227 119 8 2 0.0238 113 9 2 0.0258 77 0 3 0.0184 85 1 3 0.0177 92 2 3 0.0186 99 3 3 0.0200 108 4 3 0.0216 115 5 3 0.0230 123 6 3 0.0241 126 7 3 0.0251 127 8 3 0.0254 125 9 3 0.0266 81 0 4 0.0181 89 1 4 0.0182 96 2 4 0.0194 104 3 4 0.0209 113 4 4 0.0231 125 5 4 0.0247 133 6 4 0.0263 144 7 4 0.0284 139 8 4 0.0273 134 9 4 0.0271 85 0 5 0.0180 93 1 5 0.0193 100 2 5 0.0203 109 3 5 0.0221 124 4 5 0.0248 136 5 5 0.0272 140 6 5 0.0278 201 7 5 0.146 142 8 5 0.0290 139 9 5 0.0282 85 0 6 0.0185 97 1 6 0.0202 103 2 6 0.0213 113 3 6 0.0232 134 4 6 0.0271 151 5 6 0.0303 69 6 6 0.0164

2543 7 6 0.650 169 8 6 0.0617 90 9 6 0.0208 106 0 7 0.0249 106 1 7 0.0221 112 2 7 0.0237 85 3 7 0.0187 149 4 7 0.0314 112 5 7 0.0242 113 6 7 0.0243

1120 7 7 0.267 372 8 7 0.129 37 9 7 0.0113 112 0 8 0.0435 102 1 8 0.0244 102 2 8 0.0268 75 3 8 0.0267 173 4 8 0.0436 173 5 8 0.0983 349 6 8 0.164 261 7 8 0.122 312 8 8 0.105 78 9 8 0.0243 47 0 9 0.0143 67 1 9 0.0687 76 2 9 0.0540 83 3 9 0.0305 281 4 9 0.129

1098 5 9 0.408 906 6 9 0.311 85 7 9 0.0241 71 8 9 0.0157 63 9 9 0.0140 34 0 10 0.00840 34 1 10 0.00817 33 2 10 0.00793 54 3 10 0.0133 83 4 10 0.0186 133 5 10 0.110 135 6 10 0.0756 39 7 10 0.0131 28 8 10 0.00763 28 9 10 0.00760 31 0 11 0.00772 34 1 11 0.00786 44 2 11 0.0120 95 3 11 0.0202 63 4 11 0.0133 74 5 11 0.0148 131 6 11 0.0258 73 7 11 0.0180 24 8 11 0.00723 12 9 11 0.00445 26 0 12 0.00676 37 1 12 0.00949 98 2 12 0.0212 71 3 12 0.0155 60 4 12 0.0122 81 5 12 0.0159 115 6 12 0.0232 188 7 12 0.0366 209 8 12 0.0389 57 9 12 0.0187 26 0 13 0.00745 76 1 13 0.0171 70 2 13 0.0152 41 3 13 0.00986 43 4 13 0.00957 66 5 13 0.0139 86 6 13 0.0171 152 7 13 0.0305 248 8 13 0.0494 324 9 13 0.0643 56 0 14 0.0158 67 1 14 0.0150 51 2 14 0.0118 32 3 14 0.00778 33 4 14 0.00755 42 5 14 0.00927 60 6 14 0.0125 90 7 14 0.0200 186 8 14 0.0371 223 9 14 0.0486