191 0 1 0.0523 199 1 1 0.0407 201 2 1 0.0368 205 3 1 0.0370 224 4 1 0.0396 238 5 1 0.0421 260 6 1 0.0457 270 7 1 0.0472 306 8 1 0.0564 215 0 2 0.0506 216 1 2 0.0410 218 2 2 0.0395 220 3 2 0.0396 233 4 2 0.0417 254 5 2 0.0448 274 6 2 0.0482 293 7 2 0.0512 383 8 2 0.0681 228 0 3 0.222 238 1 3 0.197 241 2 3 0.195 238 3 3 0.197 250 4 3 0.193 262 5 3 0.194 283 6 3 0.197 360 7 3 0.213 441 8 3 0.221 248 0 4 0.0491 272 1 4 0.0489 277 2 4 0.0497 249 3 4 0.0441 184 4 4 0.0350 177 5 4 0.0345 173 6 4 0.0333 335 7 4 0.0619 398 8 4 0.0728 291 0 5 0.0562 408 1 5 0.111 332 2 5 0.0660 192 3 5 0.0361 157 4 5 0.0292 164 5 5 0.0304 196 6 5 0.0366 548 7 5 0.116 687 8 5 0.155 401 0 6 0.104

1510 1 6 0.296

1682 2 6 0.320 301 3 6 0.0872 180 4 6 0.0331 253 5 6 0.0486 248 6 6 0.0457 927 7 6 0.338

3210 8 6 0.695 426 0 7 0.114

2182 1 7 0.563

3346 2 7 0.716 475 3 7 0.152 334 4 7 0.0892 719 5 7 0.196 402 6 7 0.0754

1157 7 7 0.314

2453 8 7 0.637 552 0 8 0.175

2053 1 8 0.470

2899 2 8 0.579

1431 3 8 0.418

1375 4 8 0.251 922 5 8 0.258

1187 6 8 0.251

1112 7 8 0.222

1047 8 8 0.220 168 0 9 0.0343 281 1 9 0.0694 334 2 9 0.0855 182 3 9 0.0350 109 4 9 0.0213 100 5 9 0.0198 109 6 9 0.0211 199 7 9 0.0615 202 8 9 0.0416 166 0 10 0.0341 237 1 10 0.0805 253 2 10 0.116 197 3 10 0.0388 161 4 10 0.0328 151 5 10 0.0295 178 6 10 0.0353 435 7 10 0.167 750 8 10 0.371 119 0 11 0.0258 168 1 11 0.0320 98 2 11 0.0200 105 3 11 0.0218 74 4 11 0.0160 92 5 11 0.0188 100 6 11 0.0205 111 7 11 0.0223 118 8 11 0.0236 87 0 12 0.0195 142 1 12 0.0284 82 2 12 0.0180 78 3 12 0.0175 80 4 12 0.0173 75 5 12 0.0161 125 6 12 0.0250 140 7 12 0.0276 126 8 12 0.0251 86 0 13 0.0209 131 1 13 0.0271 93 2 13 0.0199 70 3 13 0.0158 74 4 13 0.0165 80 5 13 0.0171 107 6 13 0.0225 144 7 13 0.0286 138 8 13 0.0274 60 0 14 0.0161 63 1 14 0.0154 68 2 14 0.0155 60 3 14 0.0137 49 4 14 0.0118 68 5 14 0.0153 85 6 14 0.0183 122 7 14 0.0251 127 8 14 0.0261 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4